目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

ESA證書安裝要求

需要證書的ESA服務

簡介

本檔案介紹思科電子郵件安全裝置(ESA)的憑證安裝要求以及可使用憑證的服務。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- Cisco ESA

- AsyncOS

採用元件

本文檔中的資訊基於運行任何AsyncOS版本的Cisco ESA。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

ESA證書安裝要求

要在ESA上安裝證書，您必須具有隱私增強郵件(PEM)格式提供的以下專案：

- X.509憑證

- 與證書匹配的私鑰

- 由您的憑證授權單位(CA)提供的任何中間憑證

需要證書的ESA服務

證書可用於以下四種服務：

- 入站傳輸層安全(TLS)

- 出站TLS

- HTTPS

- 輕量型目錄存取通訊協定(LDAPS)

提示：您可以對所有四種服務使用相同的證書，也可以對每種服務使用單獨的證書。