目錄

簡介

為什麼沒有透過CRES在加密信封中顯示公司徽標？

相關資訊

簡介

本文檔說明為什麼思科註冊信封服務(CRES)中的加密信封中可能不會顯示公司徽標。

為什麼沒有透過CRES在加密信封中顯示公司徽標？

從使用中的CRES帳戶，驗證下列專案：

- CRES帳戶上的信封配置檔案和郵件安全裝置(ESA)上的郵件加密配置檔名稱必須匹配。

- CRES帳戶上的信封配置檔案限制為32個字元。如果您輸入其他字元並嘗試新增影像，您會看到空白的白色畫面，而且不會上傳影像。

- 徽標最多必須為60x160畫素，且小於100 KB。

- 這僅適用於.GIF和.JPG檔案。

- 由於CRES伺服器會根據定期排程進行同步處理，因此有時候，要傳播圖志可能需要長達24小時的時間。大多數情況下發生在一小時內。

相關資訊

- ESA常見問題：如何在ESA和CRES上設定多個公司徽標？

- 技術支援與文件 - Cisco Systems