目錄

簡介

症狀：郵件日誌中的421或451錯誤代碼

Google/Gmail

雅虎

其他MTA

什麼是目標控制？

Gmail/Google應用目標控制

Yahoo目標控制

簡介

本文檔介紹郵件安全裝置(ESA)的目標控制設定。

症狀：郵件日誌中的421或451錯誤代碼

如果在短時間內向特定電子郵件域傳送了大量電子郵件，接收伺服器可能會暫時推遲包含如下郵件的電子郵件流量：

Google/Gmail

450, "4.2.1" The user you are trying to contact is receiving mail too quickly.

Please resend your message at a later time. If the user is able to receive mail at

that time, your message will be delivered. For more information, review this article.

雅虎

"421 Message from x.x.x.x temporarily deferred" or "451 Message temporarily deferred".

其他MTA

"451 4.4.0 Primary target IP address responded with: ""421 4.2.1 Unable to connect."

"421 Too many concurrent SMTP connections; please try again later"

可以將SMTP視為兩台伺服器之間的會話。它們可以自我管理，因為接收方可以對您的傳送ESA進行速率限制。使用「目標控制」並阻止您傳送更多電子郵件，直到達到指定的時間閾值。通過ESA上的目標控制主動限制自己與特定域的通訊速率。

什麼是目標控制？

目標控制可以在思科郵件安全裝置(ESA)上使用，以便ESA不會開啟大量連線。每個連線的消息量也可以減少到一個較低的值。

Gmail/Google應用目標控制

按照Google的接收限制指南

Yahoo目標控制

遵守雅虎的接收限制指南

實施特定於域的目標控制。

Yahoo域的目標控制示例。

注意:思科無法保證這些限制是您的方案的理想限制，因為收件人公司可能隨時更改服務條款。

- 20個併發連線

— 每個連線5條消息

— 每1分鐘20個收件人

在ESA上，導航到GUI > Mail Policies > Destination Controls。

按一下Add Destination。

提交和提交更改。

驗證。

監視郵件日誌中類似的421錯誤，並根據需要對自定義目標控制元件進行修改。