目錄

問題

環境

問題

如何配置虛擬網關？

環境

思科電子郵件安全裝置(ESA)

藉助虛擬網關技術，使用者可以將思科郵件安全裝置劃分為多個虛擬網關地址，從虛擬網關地址傳送和接收電子郵件。每個虛擬網關地址都有一個不同的IP地址、主機名和域以及電子郵件隊列。

在設定思科郵件安全裝置虛擬網關地址之前，您必須分配一組用於傳送郵件的IP地址。您還應確保DNS伺服器配置正確，以便IP地址解析為有效主機名。

第1步：

- 使用WebUI中的Network > IP Interfaces頁或CLI中的interfaceconfig命令中的IP/主機名對建立新的IP介面。

- 轉到CLI並在interfaceconfig命令中對IP介面進行分組：

example.lab> interfaceconfig

當前配置的介面：

1.data1(Data 1上的10.66.71.12/24:example.lab)

2. Domain1(資料1上的192.168.1.1/24:域1.lab)

3. Domain2(192.168.2.1/24, 2001:db8::/32 on Data 1:domain2.lab)

選擇要執行的操作：

— 新建 — 建立新介面。

— 編輯 — 修改介面。

— 組 — 定義介面組。

— 刪除 — 刪除介面。

[]>組

選擇要執行的操作：

— 新建 — 建立新組。

[]>新建

輸入此組的名稱。

[]> GroupInt

輸入要包括在此組中的介面的名稱或編號。

用逗號分隔選項或使用破折號指定範圍。

1.data1(10.66.71.12/24):c150b.lab)

2. Domain1(資料1上的192.168.1.1/24:域1.lab)

3. Domain2(192.168.2.1/24, 2001:db8::/32 on Data 1:domain2.lab)

[1]> 2,3

已建立GroupInt。

當前配置的IP組：

1. GroupInt(Domain1、Domain2)

選擇要執行的操作：

— 新建 — 建立新組。

— 編輯 — 修改組。

— 刪除 — 刪除組。

[]>

第2步：

- 使用命令將MAIL FROM分配給組： altsrchost >新建

example.lab> altsrchost

選擇要執行的操作：

— 新建 — 建立新對映。

- IMPORT — 從檔案載入新對映。

[]>新建

輸入要為其設定虛擬網關(tm)對映的信封發件人地址或客戶端IP地址。部分地址

例如「@example.com」、「@.com」、「user@」或「user@.com」。

[]> @test.com

您要從哪個介面為@test.com傳送消息？

1.data1(10.66.71.12/24):c150b.lab)

2. Domain1(資料1上的192.168.1.1/24:域1.lab)

3. Domain2(192.168.2.1/24, 2001:db8::/32 on Data 1:domain2.lab)

IP組：

4. GroupInt（域1、域2）

[1]> 4

已建立介面GroupInt上@test.com的對映。

選擇要執行的操作：

— 新建 — 建立新對映。

— 編輯 — 修改對映。

— 刪除 — 刪除對映。

- IMPORT — 從檔案載入新對映。

— 匯出 — 將所有對映匯出到檔案。

— 列印 — 顯示所有對映。

- CLEAR — 刪除所有對映。

[]>

步驟3:

- 提交並提交更改。

第4步：

- 使用''為收件人域應用目標控制destconfig' 指令。