目錄

簡介

如何檢視ESA裝置消息隊列中的消息狀態和數量？

相關資訊

簡介

本文說明如何檢視思科電子郵件安全裝置(ESA)上的活動郵件狀態和數量。

如何檢視ESA裝置消息隊列中的消息狀態和數量？

在ESA上，您可以在CLI中使用tophosts命令立即檢視隊列狀態，然後選擇Active Recipients選項。這將允許您按傳送主機檢視消息隊列。

您還可以在CLI中使用status detail命令。這將允許您檢視裝置上已傳送和未傳送的郵件總數。您將在status detail輸出的底部找到相應的資訊。

如果您有興趣檢視工作隊列中的消息數量，可以從CLI使用workqueue命令。此命令將顯示工作隊列中的狀態和消息數。

mail.example.com> workqueue

Status as of:  Wed Jan 26 12:25:50 2005

Status:        Operational

Messages:      0

無法顯示隊列中的單個消息。

相關資訊

- Cisco Email Security Appliance — 最終使用手冊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems