問題：

沒有按預期刪除附件，原因如下：

使用drop-attachments-by-mimetype的郵件過濾器。

使用Drop_Attachments_By_Mimetype_Action的內容過濾器。

答案：

「Drop Attachments by MIME Type」操作通過檢查MIME報頭資料來查詢附件MIME型別。  MIME型別沒有檢測到附件並將其刪除的常見原因是郵件存在掃描錯誤，或者檢測到的MIME型別配置為被跳過。  要查詢給定郵件的確切原因，請使用CLI中的grep搜尋郵件日誌。  當您在MID上搜尋時，任何掃描問題都將報告在其自己的行上。  以下是範例：

Tue Aug 3 16:36:29 2004 Warning: MID 256, Message Scanning

Problem: Continuation line seen before first header