目錄

簡介

背景資訊

簡介

本文檔介紹在思科郵件安全裝置更改ISQ保留時間後會發生的情況。

背景資訊

垃圾郵件隔離區將在可配置的保留時間段內保留郵件。如果保留期縮短，所有早於新保留期的郵件將在下次運行清除程式時清除。這與系統隔離區不同。系統隔離區中郵件的保留期是在郵件載入到隔離區中時設定的。對保留期的更改僅影響傳送到系統隔離區的新郵件。