目錄

簡介

背景資訊

簡介

本檔案介紹有關錯誤訊息「Errno 61」的詳細資訊。

作者：Stephan Fiebrandt和Chris Haag，思科TAC工程師。

背景資訊

當思科電子郵件安全裝置由於網路錯誤而無法傳送郵件時，可能會出現幾種不同的「錯誤編號」消息。Errno 61表示目標IP上沒有活動的伺服器。如果您關閉了裝置電源，並嘗試從另一個思科內容安全裝置向其傳送郵件，則這是日誌消息。

Connection Error: DCID: 15242613 IP: 192.168.1.1 port: 25 details: [Errno 61] Connection refused interface: 1.1.1.1 reason: network error

如果連線是TCPREFUSED，您將看到錯誤號54。