目錄

簡介

如何確定我的裝置上運行的軟體版本？

Web介面登入頁面

Web介面中的系統狀態頁

Web介面中的升級頁面

命令列介面選項

簡介

本文檔介紹如何識別在郵件安全裝置(ESA)、網路安全裝置(WSA)或安全管理裝置(SMA)上運行的AsyncOS的版本。

如何確定我的裝置上運行的軟體版本？

在處理思科支援時，可能會要求您輸入裝置上運行的AsyncOS版本。  可以從下列位置之一標識AsyncOS版本：

- Web介面登入頁面。

- Web介面中的「System Status」（系統狀態）頁面。

- Web介面中的「升級」頁面。

— 命令列介面選項。

Web介面登入頁面

登入裝置時，登入啟動頁面將在裝置說明下和「使用者名稱」欄位上方顯示版本。

Web介面中的系統狀態頁

登入裝置後，可在「系統狀態」頁面上找到版本資訊。  裝置特定方向如下所示。

- ESA

- 從選單中選擇「Monitor -> System Status」。

- 在「System Status（系統狀態）」部分下查詢「Operating System（作業系統）」。

- WSA

- 從選單中選擇「報告」 — >「系統狀態」。

- 在「當前配置」部分下查詢「版本」。

- SMA

- 從選單中選擇「管理裝置」 — >「集中服務」 — >「系統狀態」。

- 在「System Information（系統資訊）」部分下查詢「Operating System（作業系統）」。

Web介面中的升級頁面

登入裝置後，可以在「升級」頁面上找到版本資訊。  裝置特定方向如下所示。

- ESA

- 從選單中選擇「系統管理 — >系統升級」。

- 在「升級系統」部分下查詢「當前AsyncOS版本」。

- WSA

- 從選單中選擇「系統管理 — >系統升級」。

- 在「升級系統」部分下查詢「當前AsyncOS版本」。

- SMA

- 從選單中選擇「管理裝置」 — >「系統管理」 — >「系統升級」。

- 在「升級系統」部分下查詢「當前AsyncOS版本」。

命令列介面選項

在Command Line Interface（命令列介面）中，有兩個選項顯示當前運行的版本，如下所述

使用「version」命令（下面以黃色突出顯示）：

esa-c680.lab> version

Current Version

===============

UDI: C680 V XXXXXXXXXXX

Name: C680

Product: Cisco IronPort C680 Messaging Gateway(tm) Appliance

Model: C680

Version: 11.0.0-274

Build Date: 2017-10-07

Install Date: 2017-10-13 09:47:30

Serial #: XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX

BIOS: C240M3.1.4.5.2.STBU

RAID: 3.220.75-2196, 5.38.00_4.12.05.00_0x05180000

RAID Status: Optimal

RAID Type: 10

BMC: 1.05

使用「ipcheck」命令（下面以黃色突出顯示）：

esa-c680.lab> ipcheck

Ipcheck Rev           1

Date                  Fri Nov 10 09:59:40 2017

Model                 C680

Platform              C240M3 (UCSC-C240-M3S)

MGA Version           Version: 11.0.0-274

Build Date            2017-10-07

Install Date          2017-10-13 09:47:30

Burn-in Date          Unknown

Serial No.            XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXXXX

BIOS Version          C240M3.1.4.5.2.STBU

RAID Version          3.220.75-2196, 5.38.00_4.12.05.00_0x05180000

RAID Status           Optimal

RAID Type             10

RAID Chunk            Unknown

BMC Version           1.05