目錄

有三個功能可以控制將哪個IP介面用於消息傳送：

- 其 deliveryconfig CLI命令控制所有郵件傳送的主要IP介面。預設情況下，設定為「自動」，根據目標IP子網傳送郵件。如果目標IP是本地子網，它將使用該子網上的IP介面。如果目標IP不是本地子網，則消息將從與預設網關位於同一子網的IP介面傳送。

- 其 altsrchost 表覆蓋  deliveryconfig 設定特定消息。在此表中，必須指定要匹配的源IP地址或信封發件人，以及發生匹配時要使用的IP介面。此表使用  altsrchost  CLI指令。

- 其 alt-src-host 郵件過濾器操作可用於指定郵件傳送的IP介面，作為使用郵件過濾器規則選擇標準的操作。這將覆蓋兩者  deliveryconfig 和  altsrchost  表。如果選擇設定過濾器，強烈建議檢視《AsyncOS高級使用手冊》中標題為「郵件過濾器」的部分。

您可以看到，有幾種選項可用於配置用於郵件傳送的IP地址。要決定使用哪種方法，您必須確定：

- 大部分報文應該從哪個IP介面傳送？

- 有什麼特殊案例嗎？

- 對於每種特殊情況，應該使用哪個唯一的觸發器來設定用於消息傳遞的IP地址？

一旦您知道這些問題的答案，您就會知道哪種方法或方法組合最適合您的環境。有關這些功能的更多詳細資訊，請參閱《內容安全使用手冊》。

有關郵件過濾器、郵件傳送引數和設定虛擬網關地址的詳細資訊，請參閱思科支援網站上的《AsyncOS用戶指南》。