目錄

問題：

環境：

問題：

如何在思科網路安全或郵件安全裝置上查詢NIC的MAC地址？

環境：

思科網路安全裝置(WSA)、思科電子郵件安全裝置(ESA)、思科安全管理裝置(SMA)

可以使用以下任一方法找到思科網路安全或郵件安全裝置上的網絡卡的MAC地址。

從配置檔案

WSA或ESA配置檔案的以下部分顯示了所有NIC的MAC地址

<ethernet_settings>

<ethernet>

<ethernet_interface>Management</ethernet_interface>

<media>自動選擇</media>

<media_opt></media_opt>

<macaddr>00:c0:9f:3a:ec:1e</macaddr>

</ethernet>

<ethernet>

<ethernet_interface>Data 2</ethernet_interface>

<media>自動選擇</media>

<media_opt></media_opt>

<macaddr>00:0e:0c:33:32:8a</macaddr>

</ethernet>

<ethernet>

<ethernet_interface>Data 1</ethernet_interface>

<media>自動選擇</media>

<media_opt></media_opt>

<macaddr>00:c0:9f:3a:ec:1f</macaddr>

</ethernet>

</ethernet_settings>

從命令列

可以使用CLI命令'cli> etherconfig > media' ，輸出應顯示乙太網設定以及WSA、ESA或SMA上NIC的MAC地址。