目錄

簡介

如何變更入站郵件的最大郵件大小？

簡介

本檔案介紹變更思科電子郵件安全裝置(ESA)上傳入郵件最大大小所使用的程式。

如何變更入站郵件的最大郵件大小？

對於大多數郵件流策略，入站郵件的預設最大郵件大小為10mb。受信任的郵件流策略設定為100mb。最大郵件大小包括郵件正文和所有附件。

附註：郵件流策略（如HAT概述）特定於偵聽程式。如果有多個監聽程式，必須確保選擇正確的監聽程式。例如，如果要修改入站郵件的最大郵件大小，請導航到Mail Policies > Mail Flow Policies，然後選擇Inbound偵聽程式。

如果為入站和出站偵聽器配置了單個偵聽器，則預設策略適用於出站郵件。如果您為入站和出站電子郵件配置了單獨的偵聽程式，則這兩個偵聽程式的預設設定是不同的，必須單獨配置。

完成以下步驟，將入站郵件的最大郵件大小更改為公司策略20mb:

1. 導航到Mail Policies > Mail Flow Policies。

2. 按一下Default Policy Parameters。

3. 找到Max。郵件大小：欄位並將自定義值更改為20M。

4. 按一下「Submit」。

5. 按一下Commit changes。

附註：如果需要，在「郵件流策略」部分中，可以按一下接受、限制、阻止和受信任以輸入自定義值。