目錄

簡介

問題

解決方案

SMTP會話示例

簡介

本文描述在與下一個簡單郵件傳輸協定(SMTP)伺服器通訊期間可能收到的錯誤（軟退回）消息。

問題

傳送連線ID(DCID)會顯示此訊息

452 4.3.1 Insufficient system resources

用於下一跳SMTP伺服器。郵件在思科郵件安全裝置(ESA)上排隊。

解決方案

從Microsoft Exchange 2007開始，已引入了背壓模式。Microsoft Exchange延遲任何郵件（來自其自己的域除外）的最常見原因是用於Exchange傳輸代理的磁碟空間低於4GB。唯一的解決方案是增加磁碟空間或將隊列移動到具有足夠空間的其他分割槽。

SMTP會話示例

helo exchange

220 MAIL01.exchange.com Microsoft ESMTP MAIL Service ready at

Thu, 16 Jul 2009 07:09:42 -0500

250 MAIL01.exchange.com Hello [192.168.2.40]

mail from:<>

452 4.3.1 Insufficient system resources