目錄

簡介

Cisco RES：如何使用TLS保護未加密的RES回覆

發件人策略框架

主機名和IP地址

解決方案

相關資訊

簡介

本文檔介紹為CRES入站安全答覆而非安全信封附件配置TLS加密的操作。

Cisco RES：如何使用TLS保護未加密的RES回覆

預設情況下，對安全電子郵件的回覆由Cisco RES加密並傳送到您的郵件網關。然後，它們會傳遞到您的郵件伺服器，這些郵件伺服器經過加密，以便終端使用者使用其Cisco RES憑證開啟。

為了在開啟Cisco RES安全郵件回覆時消除使用者身份驗證的需要，Cisco RES以「未加密」的形式向支援傳輸層安全(TLS)的郵件網關提供。 大多數情況下，郵件網關是思科郵件安全裝置(ESA)，本文適用。

但是，如果有另一個位於ESA前面的郵件網關（例如外部垃圾郵件過濾器），則不需要在ESA上配置證書/TLS/郵件流。在這種情況下，您可以跳過本文檔的解決方案部分中的步驟1 - 3。對於在此環境中工作的未加密回覆，外部垃圾郵件過濾器（郵件網關）是需要支援TLS的裝置。如果他們支援TLS，您可以讓Cisco RES確認這一點，並設定您對安全郵件進行「未加密」回覆。

發件人策略框架

為了避免發件人策略框架(SPF)驗證失敗，請將這些值新增到SPF記錄中。

Cisco Registered Envelope Service(CRES)SPF記錄值與此表「主機名和IP地址」的IP/主機名匹配。

使用Cisco提供的SPF機制的輸出：

~ dig txt res.cisco.com +short

"v=spf1 mx:res.cisco.com exists:%{i}.spf.res.cisco.com -all"

將此機制新增到現有SPF記錄：

include:res.cisco.com

包含新的res.cisco.com機制的FAKE/test SPF記錄示例：

"v=spf1 mx:sampleorg1.com ip4:1.2.3.4 include:res.cisco.com -all"

將Cisco RES新增到SPF記錄中的位置及方式取決於網路拓撲中網域名稱系統(DNS)的實作方式。請務必與DNS管理員聯絡以獲取更多資訊。

如果未將DNS配置為包括Cisco RES，則在通過託管金鑰伺服器生成並傳送安全合成和安全應答時，傳出IP地址與收件人末尾列出的IP地址不匹配，導致SPF驗證失敗。

主機名和IP地址

主機名

IP 位址

記錄型別

res.cisco.com

184.94.241.74

A

mxnat1.res.cisco.com

208.90.57.32

A

mxnat2.res.cisco.com

208.90.57.33

A

mxnat3.res.cisco.com

184.94.241.96

A

mxnat4.res.cisco.com

184.94.241.97

A

mxnat5.res.cisco.com

184.94.241.98

A

mxnat6.res.cisco.com

184.94.241.99

A

mxnat7.res.cisco.com

208.90.57.34

A

mxnat8.res.cisco.com

208.90.57.35

A

esa1.cres.iphmx.com

68.232.140.79

MX

esa2.cres.iphmx.com

68.232.140.57

MX

esa3.cres.iphmx.com

68.232.135.234

MX

esa4.cres.iphmx.com

68.232.135.235

MX

注意：主機名和IP地址可能會因服務/網路維護或服務/網路增長而更改。並非所有主機名和IP地址都用於服務。此處提供以供參考。

解決方案

- 在ESA上獲取並安裝簽名證書和中間證書。

注意：您必須從您的簽名機構獲取中間證書，因為裝置上的演示證書會導致CRES驗證過程失敗。

- 建立新的郵件流策略：

1. 在GUI中選擇Mail Policies > Mail Flow Policies > Add Policy。

1. 輸入名稱，並將除「安全功能：TLS」之外的所有其他內容保留為預設值。將此項設定為Required。

- 建立新的發件人組：

1. 在GUI中選擇Mail Policies > HAT Overview > Add Sender Group。

1. 輸入名稱，並將訂單編號設定為#1。您也可以輸入可選註釋。選擇您在步驟2中建立的郵件流策略。把其他所有東西都留空。

2. 按一下「Submit and」Add Senders。

- 在Sender欄位中，輸入以下IP範圍和主機名：
.res.cisco.com

.cres.iphmx.com

208.90.57.0/26 (current CRES IP network range)

204.15.81.0/26 (old CRES IP network range)

- 提交並提交更改。

- 當您確信了ESA已準備好從Cisco RES伺服器協商TLS加密後，請執行CRES管理門戶中的步驟如何測試我的域是否支援使用Cisco RES的TLS?

相關資訊

- Cisco RES：關鍵伺服器的IP地址和主機名

- Cisco Email Security Appliance — 最終使用手冊

- 技術支援與文件 - Cisco Systems