目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

網路圖表

組態

準備證書基礎架構

加密IKEv2和IPSec配置

通道組態

驗證

疑難排解

簡介

本文描述有關如何使用IKEv2配置使用證書驗證的動態多點VPN(DMVPN)第3階段的資訊。

必要條件

需求

思科建議瞭解以下主題：

- DMVPN基礎知識。

- EIGRP基礎知識。

- 公開金鑰基礎架構(PKI)的基本知識。

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體版本：

- 執行Cisco IOS® 版本17.3.8a的Cisco C8000v(VXE)。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

動態多點VPN(DMVPN)第3階段引入了直接輻條到輻條連線，使VPN網路能夠通過繞過集線器而為大多數流量路徑更高效地運行。此設計將延遲降至最低並最佳化了資源利用率。通過使用下一跳解析協定(NHRP)，分支可以動態地識別彼此並建立直接隧道，從而支援大型和複雜的網路拓撲。

Internet金鑰交換版本2(IKEv2)提供了在此環境中建立安全隧道的底層機制。與早期的協定相比，IKEv2提供了高級安全措施、更快的金鑰更新過程，並增強了移動性和多連線的支援。它與DMVPN第3階段的整合可確保安全有效地處理隧道設定和金鑰管理。

為了進一步加強網路安全，IKEv2支援數位證書身份驗證。此方法使裝置能夠使用證書驗證彼此之間的身份，從而簡化管理並降低與共用機密相關的風險。基於證書的信任在擴展部署中特別有益，因為在這種部署中，管理單個金鑰會非常困難。

總而言之，DMVPN第3階段、IKEv2和證書身份驗證可提供強大的VPN框架。此解決方案通過確保靈活的連線、強大的資料保護和簡化的操作，滿足了現代企業的需求。

設定

本節提供使用基於證書的身份驗證配置DMVPN第3階段和IKEv2的分步說明。完成以下步驟，在中心路由器和分支路由器之間啟用安全且可擴展的VPN連線。

網路圖表

組態

準備證書基礎架構

確保所有裝置（集線器和輻條）都安裝了必要的數位證書。這些證書必須由受信任的CA頒發，並在每台裝置上正確註冊，以便啟用安全的IKEv2證書身份驗證。

要在集中星型路由器上註冊證書，請完成以下步驟：

1.使用crypto pki trustpoint <Trustpoint Name>命令使用所需資訊配置信任點。

Hub(config)#crypto pki trustpoint myCertificate

Hub(ca-trustpoint)# enrollment terminal

Hub(ca-trustpoint)# ip-address 10.10.1.2

Hub(ca-trustpoint)# subject-name cn=Hub, o=cisco

Hub(ca-trustpoint)# revocation-check none

2.使用crypto pki authenticate <Trustpoint Name>命令對信任點進行身份驗證。

Hub(config)#crypto pki authenticate myCertificate

Enter the base 64 encoded CA certificate.

End with a blank line or the word "quit" on a line by itself

注意：發出crypto pki authenticate命令後，必須貼上來自證書頒發機構(CA)的證書，該證書用於對裝置證書進行簽名。在中心和分支路由器上繼續證書註冊之前，此步驟對於在裝置和CA之間建立信任至關重要。

3.使用命令crypto pki enroll <Trustpoint Name>生成私鑰和證書簽名請求(CSR)。

Hub(config)#crypto pki enroll myCertificate

% Start certificate enrollment ..

% The subject name in the certificate will include: cn=Hub, o=cisco

% The subject name in the certificate will include: Hub

% Include the router serial number in the subject name? [yes/no]: n

% The IP address in the certificate is 10.10.1.2

Display Certificate Request to terminal? [yes/no]: yes

Certificate Request follows:

MIICsDCCAZgCAQAwSjEOMAwGA1UEChMFY2lzY28xDDAKBgNVBAMTA0hVQjEqMBAG

CSqGSIb3DQEJAhYDSFVCMBYGCSqGSIb3DQEJCBMJMTAuMTAuMS4yMIIBIjANBgkq

hkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAo/M40+ivsqJhpF0PRUxdCGSUVgLQUhzQ

cwnuMtSbfdn5fMKIj7wO6Qa7Gvx2rjrdoyxH9JgXjTEMzMv6HP9/EuN2o+qKzR/+

CNzMUDJobb0lBNbe0WKL4IAQjbvNTOyA5iuUzHZCgMrCFG3oU7v+a2tMiSZihvdu

+m2JSDNXn5cXyewQbQsEaELAO0yosi2t6BQyzM3FRU23dCwnFVwY1VAADC7CrNh3

o44SifYW5HtWq1tU1cLTY4sjNf6XJQxjmHPudbUp164RDfUSo37Zjvjt7S80OoLU

+XUBrE3aRDlwJ+Ug2DO31ZWzfc+rBZ1BsKWlYFBlLk3mL9RA1nf3eQIDAQABoCEw

HwYJKoZIhvcNAQkOMRIwEDAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBaAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAD

ggEBAEKUQURWZ+YeCx9T7kuzIaDwJ53vMqq6rITDJcNF9FJ4IgJ7PsxFOcWXm7MM

03Oi1yq1K/4X7Mb5Iz6CjtdyXVqakgcEPY7W9NoO3Xo8Nxb4pFfe19E02Xuj8fxm

GTqi7UAw8ZslzJ2jrS7bXasVMb5jjr39cqQkrXfNIAwF1Sw6IA3oKfTelq8/iCJu

TEjF0D8Si2PWziuxJVS4Adjg5GxbJpd/tDKrKUuvqD2z4HD3M40oGVvoBWQ0tjhB

4gx1q2D209K0nMCvVZrOfp/PFd6+cYc57E73ZPVSGQpHIiiWCYtuRKdKArN6vRcP

iiugceU2F3Ll4CI7wXMYqCxQOGU=

---End - This line not part of the certificate request---

Redisplay enrollment request? [yes/no]:

附註：在此過程中使用的私鑰是路由器生成的預設私鑰。但是，如果需要，也支援使用自定義私鑰。

4.產生CSR後，將其傳送到憑證授權單位(CA)進行簽署。

5.簽名證書後，使用命令crypto pki import <Trustpoint Name> certificate匯入與建立的信任點關聯的簽名證書。

Hub(config)#crypto pki import myCertificate certificate

% You must authenticate the Certificate Authority before

you can import the router's certificate.

6.以PEM格式貼上CA簽署的憑證。

加密IKEv2和IPSec配置

分支和集線器上的加密IKEv2和IPSec的配置可以相同。這是因為建議方案和使用的密碼等元素必須始終在所有裝置上匹配，以確保可以成功建立隧道。這種一致性可確保DMVPN第3階段環境中的互操作性和安全通訊。

1.配置IKEv2提議。

crypto ikev2 proposal ikev2

encryption aes-cbc-256

integrity sha256

group 14

2.配置IKEv2配置檔案。

crypto ikev2 profile ikev2Profile

match identity remote address 0.0.0.0

identity local address 10.10.1.2

authentication remote rsa-sig

authentication local rsa-sig

pki trustpoint myCertificate

附註：此處定義了PKI證書身份驗證和用於身份驗證的信任點。

3.配置IPSec配置檔案和轉換集。

crypto ipsec transform-set ipsec esp-aes 256 esp-sha256-hmac

mode tunnel

crypto ipsec profile ipsec

set transform-set ipsec

set ikev2-profile ikev2Profile

通道組態

本節介紹集線器和輻條的通道配置，特別關注DMVPN設定的第3階段。

1.中心隧道配置。

interface Tunnel10

ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

no ip redirects

no ip split-horizon eigrp 10

ip nhrp authentication cisco123

ip nhrp network-id 10

ip nhrp redirect

tunnel source GigabitEthernet1

tunnel mode gre multipoint

tunnel protection ipsec profile ipsec

end

2. Spoke1隧道配置。

interface Tunnel10

ip address 172.16.1.10 255.255.255.0

no ip redirects

ip nhrp authentication cisco123

ip nhrp map 172.16.1.1 10.10.1.2

ip nhrp map multicast 10.10.1.2

ip nhrp network-id 10

ip nhrp nhs 172.16.1.1

tunnel source GigabitEthernet2

tunnel mode gre multipoint

tunnel protection ipsec profile ipsec

end

3. Spoke2隧道配置。

interface Tunnel10

ip address 172.16.1.11 255.255.255.0

no ip redirects

ip nhrp authentication cisco123

ip nhrp map 172.16.1.1 10.10.1.2

ip nhrp map multicast 10.10.1.2

ip nhrp network-id 10

ip nhrp nhs 172.16.1.1

tunnel source GigabitEthernet3

tunnel mode gre multipoint

tunnel protection ipsec profile ipsec

end

驗證

要確認DMVPN第3階段網路是否正常運行，請使用以下命令：

- show dmvpn interface <Tunnel Name>

- show crypto ikev2 sa

- show crypto ipsec sa peer <peer IP>

使用show dmvpn interface <Tunnel Name>指令，您可以看到集線器和輻條之間的作用中作業階段。從Spoke1的角度來看，輸出可以反映這些已建立的連線。

SPOKE1#show dmvpn interface tunnel10

Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete

N - NATed, L - Local, X - No Socket

T1 - Route Installed, T2 - Nexthop-override, B - BGP

C - CTS Capable, I2 - Temporary

# Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer

NHS Status: E --> Expecting Replies, R --> Responding, W --> Waiting

UpDn Time --> Up or Down Time for a Tunnel

==========================================================================

Interface: Tunnel10, IPv4 NHRP Details

Type:Spoke, NHRP Peers:2,

# Ent Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State UpDn Tm Attrb

----- --------------- --------------- ----- -------- -----

1  10.10.1.2           172.16.1.1    UP      1w6d     S

1  10.10.3.2          172.16.1.11    UP  00:00:04     D

show crypto ikev2 sa命令顯示在輻條和集線器之間形成的IKEv2隧道，確認第1階段協商成功。

SPOKE1#show crypto ikev2 sa

IPv4 Crypto IKEv2 SA

Tunnel-id Local            Remote             fvrf/ivrf      Status

1       10.10.2.2/500      10.10.3.2/500      none/none      READY

Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA512, Hash: SHA512, DH Grp:19, Auth sign: RSA, Auth verify: RSA

Life/Active Time: 86400/184 sec

Tunnel-id Local            Remote             fvrf/ivrf      Status

2      10.10.2.2/500       10.10.1.2/500      none/none      READY

Encr: AES-CBC, keysize: 256, PRF: SHA512, Hash: SHA512, DH Grp:19, Auth sign: RSA, Auth verify: RSA

Life/Active Time: 86400/37495 sec

IPv6 Crypto IKEv2 SA

使用show crypto ipsec sa peer <peer IP>命令，您可以驗證在分支和集線器之間建立的IPSec隧道，確保DMVPN網路內的安全資料傳輸。

SPOKE1#show crypto ipsec sa peer 10.10.3.2

interface: Tunnel10

Crypto map tag: Tunnel10-head-0, local addr 10.10.2.2

protected vrf: (none)

local ident (addr/mask/prot/port): (10.10.2.2/255.255.255.255/47/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (10.10.3.2/255.255.255.255/47/0)

current_peer 10.10.3.2 port 500

PERMIT, flags={origin_is_acl,}

#pkts encaps: 4, #pkts encrypt: 4, #pkts digest: 4

#pkts decaps: 5, #pkts decrypt: 5, #pkts verify: 5

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0

#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0

#send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 10.10.2.2, remote crypto endpt.: 10.10.3.2

plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb GigabitEthernet2

current outbound spi: 0xF341E02E(4081180718)

PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:

spi: 0x8ED55E26(2396347942)

transform: esp-256-aes esp-sha256-hmac ,

in use settings ={Tunnel, }

conn id: 2701, flow_id: CSR:701, sibling_flags FFFFFFFF80000048, crypto map: Tunnel10-head-0

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4607999/3188)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Status: ACTIVE(ACTIVE)

inbound ah sas:

inbound pcp sas:

outbound esp sas:

spi: 0xF341E02E(4081180718)

transform: esp-256-aes esp-sha256-hmac ,

in use settings ={Tunnel, }

conn id: 2702, flow_id: CSR:702, sibling_flags FFFFFFFF80000048, crypto map: Tunnel10-head-0

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4607999/3188)

IV size: 16 bytes

replay detection support: Y

Status: ACTIVE(ACTIVE)

outbound ah sas:

outbound pcp sas:

疑難排解

要進行故障排除，可以使用以下命令：

- debug dmvpn condition peer [nbma/tunnelIP]，為來自對等體的NBMA或隧道IP地址特定的DMVPN會話啟用條件調試，幫助隔離與該對等體相關的問題。

- debug dmvpn all，啟用DMVPN所有方面的全面調試，包括NHRP、加密IKE、IPsec、隧道保護和加密套接字。建議將此命令與條件過濾器結合使用，以避免過多調試資訊覆蓋路由器。

- show dmvpn，顯示當前DMVPN狀態，包括隧道介面、NHRP對映和對等體資訊。

- show crypto ikev2 sa ，顯示IKEv2安全關聯的狀態，對於驗證第1階段VPN協商很有用。

- show crypto ipsec sa, Displaying IPsec Security Associations， showing Phase 2 tunnel status and traffic statistics。