目錄

簡介

CLI使用者

適用於CyberVision 4.1以上版本

適用於4.1之前的版本

已知問題

GUI使用者

簡介

本檔案說明CyberVision Center CLI和GUI使用者帳戶的密碼重設程式。

CLI使用者

適用於CyberVision 4.1以上版本

注意：cv-admin是預設CLI使用者。

1. 在Center引導過程中，按tab鍵。這中斷了正常的引導過程(確保在顯示這些行時最初按下tab鍵；即使一秒延遲也能正常引導中心)。

2. 輸入SBS-factory作為引導。這將啟動中心的救援模式。

3. 使用預設的rescue模式，登入使用者為root，口令為sentryo69! 。

4. 執行以下命令以生成新的口令雜湊：

root@rescue#echo -n “cv-admin:” > /data/etc/sbs/user-passwd.hash

root@rescue#openssl passwd -6 >> /data/etc/sbs/user-passwd.hash

You are prompted to modify the password at this step

5. 現在，使用#reboot命令重新引導。

6. 中心啟動後，使用cv-admin用戶和新臨時密碼（從步驟4.）登入。

7. 要更改臨時口令，請執行#sbs-passwd命令。

適用於4.1之前的版本

註：root是預設CLI使用者。

1. 在Center引導過程中，按tab鍵。這中斷了正常的引導過程(確保在顯示這些行時最初按下tab鍵；即使一秒延遲也能正常引導中心)。

2. 輸入SBS-factory作為引導。 這將啟動中心的救援模式。

3. 使用預設的rescue模式，登入使用者為root，口令為sentryo69!。

4. 刪除密碼檔並使用下列指令重新開機：

root@rescue#rm /data/etc/sbs/root-passwd.hash

root@rescue#reboot

5. 中心啟動後，使用root使用者和預設密碼sentryo69!登入。

6. 要更改預設口令，請執行#sbs-passwd命令。

已知問題

有時，使用者會被阻止使用前面提到的步驟設定的預設/臨時密碼登入。這可能是因為幾個密碼相關的鎖定檔案完好無損。

在這種情況下，請執行以下解決方法：

在修復模式下啟動中心（繼續執行前面討論的第1 ― 3步），刪除這些檔案，然後重新啟動中心：

root@rescue#rm /data/etc/passwd.lock

root@rescue#rm /data/etc/shadow.lock

root@rescue#reboot

現在，您必須能夠使用cv-admin（預設使用者）和新定義的密碼進行連線。

GUI使用者

如果管理員Web帳戶被阻止或忘記：

在清除所有GUI帳戶的Center CLI中執行以下命令：

root@Center-4:~# sbs-db reset-users

Users database successfully reset. You can now re-create the admin account using the GUI.

root@Center-4:~#

在新的瀏覽器工作階段上，啟動CyberVision GUI。使用者會看到此畫面，精靈會邀請使用者建立新的admin使用者：

注意：執行sbs-db reset-users命令時，它將從GUI中刪除所有建立的使用者。