目錄

驗證NTP伺服器對等性的步驟

NTP客戶端關聯

檢查當前日期

檢查NTP守護程式狀態

更改NTP配置

驗證NTP配置

NTP mode 6漏洞

選項#1：使用存取清單

選項#2：從ntp.conf檔案

簡介

本文檔介紹如何驗證NTP配置、更改NTP服務並對其進行故障排除。適用於Cyber Vision Center 2.x、3.x、4.x軟體系列。

驗證NTP伺服器對等性的步驟

ntpq -c peer <peer device IP>

在對等模式下，中心可以從對等裝置（如網路中的路由器或網關）獲得時間。

NTP客戶端關聯

NTP關聯顯示與每個NTP伺服器關聯的客戶端的狀態。

ntpq -c associations <時間同步的裝置>

輸出示例：

示例：顯示名稱解析失敗的問題

***Can't find host peer

server (local      remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter

===========================================================================================

localhost.lo *LOCAL(0)        .LOCL.          10 l    -   64  377    0.000    0.000   0.000

檢查當前日期

cv-admin@Center:~$ date

Tue Jul 11 18:01:05 UTC 2023

檢查NTP守護程式狀態

systemctl status ntp

更改NTP配置

sbs-timeconf -h to learn about the commands to tune NTP on the center.

sbs-timeconf -s with IP or hostname.

更改後，使用以下命令重新啟動ntp服務：

驗證NTP配置

cat /data/etc/ntp.conf

NTP mode 6漏洞

有兩種方法可以解決此問題。

選項#1：使用存取清單

1. 使用此規則在/data/etc下建立rc.local檔案（如果部署具有單個介面實現，則僅在eth0上建立，或在eth1中為雙介面建立）。以下規則示例：

iptables -I FORWARD -i eth0 -o brntpd -p udp -m udp --dport 123 -j DROP

iptables -I FORWARD -i eth0 -o brntpd -p udp -m udp -s X.X.X.X -d 169.254.0.10 --dport 123 -j ACCEPT

在上面的命令中，X.X.X.X是您授權的NTP伺服器的IP地址。如果您有多台NTP伺服器，可以為解決方案中使用的每台授權NTP伺服器新增「接受」規則。

2. 重新啟動您的中心

選項#2：從ntp.conf檔案

1.在/data/etc/ntp.conf檔案中，將這兩行新增到現有配置中

restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery

restrict -6 default kod nomodify notrap nopeer noquery

2 — 使用命令「systemctl restart ntp」重新啟動ntp服務

這兩種選項都可以組合使用，以提高NTP安全性。