目錄

簡介

問。如何變更網路願景中心上的網路設定

選項#1

選項#2

檢查網路狀態

簡介

本文檔介紹在安裝後更改Cyber Vision Center的網路設定所需的步驟。它適用於3.x和4.x軟體系列。

問。如何變更網路願景中心上的網路設定

A.   有兩種方法可以做到這一點。

選項#1

在中心CLI中，鍵入以下命令（需要Root訪問許可權）

sbs-netconf

這將呼叫嚮導進行配置更改。可以通過選擇感興趣的介面來完成。

選項#2

從伺服器的CLI導航到/data/etc/systemd/network目錄。

應根據需要更改的介面修改以下檔案。

- 00-eth0-static.network（訪問介面 — Web）

- 00-eth1-static.network（收集介面 — 感測器）

eth0介面配置檔案中的內容示例:

檢查網路狀態

在CLI中使用「sudo -i」獲取根訪問許可權

1. 要檢視網路介面上的配置，請使用ifconfig <Interface>

ifconfig eth0

2. 要以完整數字形式顯示IP路由表，請使用
route -n