目錄

簡介

硬體感測器- IC3000

Cyber Vision 4.3.0之前的版本

Cyber Vision 4.3.0版本以上

網路感應器

簡介

本文檔介紹Cisco Cyber Vision網路和硬體感測器的感測器CLI登入過程。

硬體感測器- IC3000

Cyber Vision 4.3.0之前的版本

注意：在Cyber Vision 4.3.0版之前，IC3000感測器在Cisco IOx中部署為虛擬機器(VM) ((Cisco IO + linuX)是一個端到端應用架構，為思科網路平台上的不同應用型別提供應用託管功能)本地管理器。

以admin使用者身份登入到IC3000本地管理器介面(https://ip_address:8443)，導航到應用程式，然後按一下manage app選項。

選擇App-info選單，並按一下App Access部分中的Cisco_Cyber_Vision.pem選項，如下所示：

複製Cisco_Cyber_Vision.pem檔案中存在的Rivest-Shamir-Addleman (RSA)金鑰。

現在，請登入Cyber Vision Center CLI，然後建立檔案中包含RSA金鑰內容的新檔案。

例如，使用任何Linux編輯器，vi編輯器（可視編輯器）建立一個檔案並將RSA金鑰檔案的內容貼上到此檔案中(Cisco_Cyber_Vision.pem是此示例中的檔名)。

使用命令chmod 400限制對檔案Cisco_Cyber_Vision.pem的許可權。

現在，可以使用以下工具訪問IC3000感測器控制檯：

ssh -p {SSH_PORT} -i file_name appconsole@LocalManagerIP

例如，如果在設定中配置的Secure Shell (SSH)埠為22，則Cisco_Cyber_Vision.pem為檔名，Local Manager IP address (LMIP)為LocalManager的IP地址，則結果為ssh -p 22 -i Cisco_Cyber_Vision.pem appconsole@LMIP。

注意：每次重新啟動交換機時，IC3000證書都會更改，因此需要重複此過程。

Cyber Vision 4.3.0版本以上

Cisco Cyber Vision感測器應用的IC3000格式在4.3.0版中從VM更改為Docker。有關這些資訊的更多詳細資訊，請參閱Cisco-Cyber-Vision_Release-Notes-4-3-0.pdf。

以admin使用者身份登入到IC3000本地管理器介面(https://ip_address:8443)，導航到應用程式，然後按一下manage app選項。

然後導航到App-Console頁籤以訪問感測器應用。

網路感應器

登入相應交換機CLI，使用以下命令複製感測器應用ID：

show app-hosting list

使用以下命令登入感測器應用程式：

app-hosting connect appid sensor_app_name session

例如，本例中為 app-hosting connect appid ccv_sensor_iox_x86_64 session。

螢幕截圖中所示的提示確認感測器登入成功。