目錄

簡介

安排備份

安排單次或重複備份

啟動立即備份

相關資訊

簡介

本文說明如何將資料從思科安全管理裝置(SMA)備份到另一個SMA。

安排備份

SMA上的CLI命令backupconfig允許管理員將活動資料集（跟蹤、報告和ISQ資料庫）從源SMA複製到目標SMA。

附註：有關完整資訊，請參閱SMA使用手冊「備份安全管理裝置資料」。

您可以選擇備份所有資料或以下資料的任意組合：

- 垃圾郵件隔離區，包括郵件和後設資料

- 集中策略、病毒和爆發隔離區，包括郵件和後設資料

- 電子郵件跟蹤（郵件跟蹤），包括郵件和後設資料

- Web跟蹤

- 報告（電子郵件和Web）

- 安全清單/阻止清單

資料傳輸完成後，兩台裝置上的資料完全相同。

不會使用此過程備份配置和日誌。要備份這些專案，請參閱SMA使用手冊「其他重要備份任務」。

第一次備份之後的每次備份僅複製自上次備份後生成的資訊。

安排單次或重複備份

警告：backupconfig命令進程將覆蓋目標SMA資料庫。這意味著目標SMA上的當前資料將被源SMA上的資料覆蓋。

1. 登入到SMA CLI。

2. 輸入backupconfig。

3. 選擇Schedule。

4. 輸入要向其傳輸資料的電腦的IP地址。

5. 「源」SMA驗證「目標」SMA的存在，並確保目標SMA有足夠的空間來接受資料。

6. 選擇1（設定重複備份計畫）。

7. 選擇首選的時間範圍，1（每日）、2（每週）或3（每月）。

8. 輸入備份進程的名稱Weekly_data_backup。

9. 輸入view以驗證備份是否已成功計畫。

10. 選擇Status以檢視階段1和階段2的備份進程。

啟動立即備份

警告：backupconfig命令進程將覆蓋目標SMA資料庫。這意味著目標SMA上的當前資料將被源SMA上的資料覆蓋。

1. 登入到SMA CLI。

2. 輸入backupconfig。

3. 選擇Schedule。

4. 輸入要向其傳輸資料的電腦的IP地址。

5. 「源」SMA驗證「目標」SMA的存在，並確保目標SMA有足夠的空間來接受資料。

6. 選擇3（立即啟動單個備份）。

7. 輸入view或status以驗證備份是否已成功計畫。

此外，如果您嘗試安排報告並忘記正在進行備份，您可以在GUI上（通過HTTP/HTTPS）選擇Management Appliance > Centralized Services以檢查系統狀態。在此視窗中，可以看到系統備份正在發生的警告。

相關資訊

- 思科內容安全管理最終使用手冊

- 思科內容安全管理版本說明

- 技術支援與文件 - Cisco Systems