目錄

簡介

採用元件

問題

解決方案

在CLI中：

在GUI中：

相關資訊

簡介

本文檔介紹在升級到15.0版後通過安全電子郵件網關(SEG)修復Exchange 2013（或更舊）連線問題的步驟。

採用元件

Exchange 2013或更高版本。

SEG版本15.0。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

問題

將SEG升級到版本15.0後，未在2013年以前的Exchange伺服器之間建立連線。如果從CLI檢查tophosts，可以看到該域被標籤為down(*)

mx1.cisco.com > tophosts

Sort results by:

1. Active Recipients

2. Connections Out

3. Delivered Recipients

4. Hard Bounced Recipients

5. Soft Bounced Events

[1]> 1

Status as of:                   Sun Sep 03 11:44:11 2023 -03

Hosts marked with '*' were down as of the last delivery attempt.

Active  Conn.     Deliv.       Soft       Hard

#   Recipient Host       Recip.    Out     Recip.    Bounced    Bounced

1*  cisco.com        118      0          0          0    507

2*  alt.cisco.com    94      0        226          0     64

3*  prod.cisco.com   89      0          0          0     546

在Mail_logs中，您可以看到由於網路錯誤而導致的域連接失敗。

Thu Aug 29 08:16:21 2023 Info: Connection Error: DCID 4664840 domain: cisco.com IP: 10.0.0.1 port: 25 details: [Errno 0] Error interface: 10.0.0.2 reason: network error

在資料包捕獲中，可以看到Exchange伺服器在TLS協商後立即關閉與FIN資料包的連線。

解決方案

確認Exchange Server的版本是2013或更舊版本，然後可以使用此密碼字串作為解決方法，以允許SEG連線到那些較舊版本的伺服器。這允許郵件在可以將exchange升級到當前支援的版本之前傳遞。

ECDH+aRSA:ECDH+ECDSA:DHE+DSS+AES:AES128:AES256:!SRP:!AESGCM+DH+aRSA:!AESGCM+RSA:!aNULL:!eNULL:!DES:!3DES:!IDEA:!RC2:-IDEA:-aNULL:-EXPORT:!DHE-RSA-AES256-SHA:!DHE-RSA-AES128-CCM:!DHE-RSA-AES256-CCM:!ECDHE-ECDSA-CAMELLIA128-SHA256:!ECDHE-RSA-CAMELLIA128-SHA256:!ECDHE-ECDSA-CAMELLIA256-SHA384:!ECDHE-RSA-CAMELLIA256-SHA384:!ECDHE-ECDSA-AES128-CCM:!ECDHE-ECDSA-AES256-CCM

您可以通過命令列介面(CLI)或Web圖形使用者介面(GUI)輸入此資訊。

在CLI中：

mx1.cisco.com> sslconfig

Choose the operation you want to perform:

- GUI - Edit GUI HTTPS ssl settings.

- INBOUND - Edit Inbound SMTP ssl settings.

- OUTBOUND - Edit Outbound SMTP ssl settings.

- VERIFY - Verify and show ssl cipher list.

- OTHER_CLIENT_TLSV10 - Edit TLS v1.0 for other client services.

- PEER_CERT_FQDN - Validate peer certificate FQDN compliance for Alert Over TLS, Outbound SMTP, updater and LDAP.

- PEER_CERT_X509 - Validate peer certificate X509 compliance for Alert Over TLS, Outbound SMTP, updater and LDAP.

[]> outbound

Enter the outbound SMTP ssl method you want to use.

1. TLS v1.1

2. TLS v1.2

3. TLS v1.0

[2]>

Enter the outbound SMTP ssl cipher you want to use.

[!aNULL:!eNULL]> ECDH+aRSA:ECDH+ECDSA:DHE+DSS+AES:AES128:AES256:!SRP:!AESGCM+DH+aRSA:!AESGCM+RSA:!aNULL:!eNULL:!DES:!3DES:!IDEA:!RC2:-IDEA:-aNULL:-EXPORT:!DHE-RSA-AES256-SHA:!DHE-RSA-AES128-CCM:!DHE-RSA-AES256-CCM:!ECDHE-ECDSA-CAMELLIA128-SHA256:!ECDHE-RSA-CAMELLIA128-SHA256:!ECDHE-ECDSA-CAMELLIA256-SHA384:!ECDHE-RSA-CAMELLIA256-SHA384:!ECDHE-ECDSA-AES128-CCM:!ECDHE-ECDSA-AES256-CCM

.....

Hit enter until you are back to the default command line.

mx1.cisco.com> commit

在GUI中：

步驟1.在System Administration索引標籤上選擇。

步驟2.選擇SSL Configuration。

步驟3.選擇Edit Settings按鈕。

步驟4.更改出站SMTP SSL密碼以使用本文章中提供的字串。

步驟5. 提交並提交更改。

相關資訊

AsyncOS 15.0使用手冊：系統管理

更改在ESA上與SSL/TLS一起使用的方法和密碼

思科錯誤ID CSCwh48138 - ESA 15.0 Exchange 2013使用TLS時電子郵件傳遞失敗