目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

慣例

問題

解決方案

解決方案1

解決方案2

相關資訊

簡介

本文檔介紹思科自適應安全裝置(ASA)disk0錯誤消息及其問題的解決方法。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本檔案中的資訊是根據軟體版本7.x的Cisco 5500調適型安全裝置(ASA)。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

慣例

如需文件慣例的詳細資訊，請參閱思科技術提示慣例。

問題

disk0目錄顯示以下錯誤消息：

ASA(config)#dir disk0:

Directory of disk0:/%Error calling getdents for disk0:/ (File not found in Inode table)

255426560 bytes total (227303424 bytes free)

發出wr mem命令時，會出現以下錯誤：

%Error writing disk0:/.private/startup-config (I/O error)Error executing command[FAILED]

注意：即使嘗試將ASA軟體映像複製到disk0，也會看到相同的錯誤消息：通過TFTP。

提示：實施本文檔中的解決方案之前，請確保logging flash-bufferwrap命令不在您的配置中。如果是，請使用以下命令將其移除：

ASA(config)#no logging flash-bufferwrap

解決方案

使用本節中的解決方案可解決此問題。

解決方案1

發出fsck disk0: 對disk0運行檔案系統檢查指令。

ASA(config)#fsck disk0:

注意：如果此解決方案不能解決問題，請聯絡TAC(僅限註冊客戶)。

解決方案2

警告：僅當問題仍然存在，請執行此步驟，重新格式化快閃記憶體並復製影象，如以下輸出所示：

ASA(config)#format disk0:

Format operation may take a while. Continue? [confirm] y

ASA(config)#copy tftp disk0:

註：format命令會清除配置。請確定您首先有備份。請參閱使用copy命令備份和還原PIX 7.x上的配置，以瞭解有關如何備份和還原配置的詳細資訊。

請參閱思科安全裝置命令參考，以瞭解有關ASA支援的各種命令的更多資訊。

相關資訊

- Cisco ASA 5500系列自適應安全裝置配置示例和技術說明

- 技術支援與文件 - Cisco Systems