目錄

簡介

問題

解決方案

簡介

本文描述嘗試將思科自適應安全裝置(ASA)升級到8.4.7或更高版本或9.1.3或更高版本時遇到的問題。還提供解決此問題的升級路徑。

問題

當您嘗試將ASA升級到以下版本時：

- 8.4.7版本或8.4系列代碼中的更高版本

- 9.1.3或更高版本

您收到以下錯誤消息：

No Cfg structure found in downloaded image file

之所以生成此錯誤消息，是因為ASA二進位制映像的檔案結構在版本8.4.7和版本9.1.3中都已更改。您必須遵循特定的升級路徑。

解決方案

按照此版本升級過程操作：

1. 在Current ASA Image（當前ASA映像）列中查詢當前版本。

2. 升級到First Upgrade列中列出的版本。

3. 升級到Final Upgrade（最終升級）列中列出的版本之一：

當前ASA映像

首次升級

最終升級

8.2.x

8.4.6

8.4.7或更高版本、9.1.3或更高版本

8.3.x

8.4.6

8.4.7或更高版本、9.1.3或更高版本

8.4.1 - 8.4.4.10

8.4.6、9.0.2

8.4.7或更高版本、9.1.3或更高版本

8.5. x

9.0.2

9.1.3或更高版本

8.6.1

9.0.2

9.1.3或更高版本

9.0.1

9.0.2

9.1.3或更高版本

9.0.1.1及更高版本

（包括9.0.2及更高版本）

不適用

9.1.3或更高版本

9.1.1

9.1.2

9.1.3或更高版本

9.1.1.1及更高版本

不適用

9.1.3或更高版本

附註：如果升級到版本8.4.7或版本9.1.3以上的最終版本，將應用相同的流程。只需將Final Upgrade列中的8.4.7或9.1.3映像替換為要升級的最終版本。