目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

設定FTD上的Cisco Anyconnect

網路圖表

將憑證新增到FTD

配置Cisco Anyconnect

為移動使用者建立證書

在流動裝置上安裝

驗證

疑難排解

調試

簡介

本檔案介紹在行動裝置上實作基於憑證的驗證之範例。

必要條件

本指南中使用的工具和裝置包括：

- Cisco Firepower威脅防禦(FTD)

- Firepower Management Center (FMC)

- Apple iOS裝置(iPhone、iPad)

- 證書頒發機構(CA)

- Cisco Anyconnect使用者端軟體

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 基本VPN

- SSL/TLS

- 公開金鑰基礎架構

- 使用FMC的經驗

- OpenSSL

- Cisco Anyconnect

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- Cisco FTD

- Cisco FMC

- Microsoft CA伺服器

- XCA

- Cisco Anyconnect

- Apple ipad

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

設定FTD上的Cisco Anyconnect

本節介紹通過FMC配置Anyconnect的步驟。開始之前，請務必部署所有配置。

網路圖表

將憑證新增到FTD

步驟 1.在FMC裝置上為FTD建立憑證。導覽至Devices > Certificate，然後選擇Add，如下圖所示：

步驟 2.選擇VPN連線所需的FTD。從devices下拉選單中選擇FTD裝置。按一下+圖示可新增新的證書註冊方法，如下圖所示：

步驟 3.將證書新增到裝置。選擇在環境中獲取證書的首選方法。

提示：可用選項包括：自簽名證書 — 本地生成新證書、SCEP — 使用簡單證書註冊協定從CA獲取證書、手動 — 手動安裝根和身份證書、PKCS12 — 上傳包含根、身份和私鑰的加密證書捆綁包。

步驟 4.將憑證上傳到FTD裝置。輸入密碼（僅限PKCS12）並按一下Save，如下圖所示：

註：儲存檔案後，立即部署證書。要檢視證書詳細資訊，請選擇ID。

配置Cisco Anyconnect

使用遠端訪問嚮導通過FMC配置Anyconnect。

步驟 1.啟動遠端訪問VPN策略嚮導以配置Anyconnect。

導覽至Devices > Remote Access，然後選擇Add。

步驟 2.策略分配。

完成策略分配：

a.命名策略。

b.選擇所需的VPN協定。

c.選擇要應用配置的目標裝置。

步驟 3.連線配置檔案。

a.命名連線配置檔案。

b.將身份驗證方法設定為「僅客戶端證書」。

c.分配IP地址池，如果需要，建立新的組策略。

d.按一下下一步。

注意：選擇用於輸入身份驗證會話的使用者名稱的主欄位。本指南中使用的是證書的CN。

步驟 4.AnyConnect.

將Anyconnect映像新增到裝置。上傳Anyconnect的首選版本，然後按一下Next。

註:Cisco Anyconnect軟體包可以從Software.Cisco.com下載。

步驟 5.Access和Certificate。

將憑證套用到介面並在介面層級啟用Anyconnect，如下圖所示，然後按一下Next。

步驟 6.摘要.

檢查配置。如果所有簽出，請按一下finish，然後deploy。

為移動使用者建立證書

建立要新增到連線中使用的流動裝置的證書。

步驟 1.XCA。

a.開啟XCA

b.啟動新資料庫

步驟 2.建立CSR。

a.選擇Certificate Signing Request(CSR)

b.選擇新請求

c.輸入包含證書所需全部資訊的值

d.生成新金鑰

e.完成後，按一下OK

註：本檔案使用憑證的CN。

步驟 3.提交CSR。

a.匯出CSR

b.將CSR提交到CA以獲取新證書

註：使用CSR的PEM格式。

在流動裝置上安裝

步驟 1.將裝置證書新增到流動裝置。

步驟 2.與Anyconnect應用程式共用證書以新增新的證書應用程式。

注意：手動安裝需要使用者與應用程式共用證書。這不適用於透過MDM推送的憑證。

步驟 3.輸入PKCS12檔案的證書密碼。

步驟 4.在Anyconnect上建立新連線。

步驟 5.導航到新連線；Connections > Add VPN Connection。

步驟 6.輸入新連線的資訊。

說明：為連線命名

伺服器地址： IP地址或FTD的FQDN

高級：其他配置

步驟 7.選擇Advanced。

步驟 8.選擇「Certificate」，然後選擇您新增的憑證。

步驟 9.導覽回Connections並進行測試。

一旦成功，切換將開啟，詳細資訊將顯示為已連線。

驗證

命令show vpn-sessiondb detail Anyconnect顯示有關所連線主機的所有資訊。

提示：進一步篩選此命令的選項是新增到命令中的「filter」或「sort」關鍵字。

舉例來說：

Tcoutrie-FTD3# show vpn-sessiondb detail Anyconnect

Username : Cisco_Test Index : 23

Assigned IP : 10.71.1.2 Public IP : 10.118.18.168

Protocol : Anyconnect-Parent SSL-Tunnel DTLS-Tunnel

License : Anyconnect Premium, Anyconnect for Mobile

Encryption : Anyconnect-Parent: (1)none SSL-Tunnel: (1)AES-GCM-256 DTLS-Tunnel: (1)AES-GCM-256

Hash : Anyconnect-Parent: (1)none SSL-Tunnel: (1)SHA384 DTLS-Tunnel: (1)SHA384

Bytes Tx : 8627 Bytes Rx : 220

Pkts Tx : 4 Pkts Rx : 0

Pkts Tx Drop : 0 Pkts Rx Drop : 0

Group Policy : SSL Tunnel Group : SSL

Login Time : 13:03:28 UTC Mon Aug 2 2021

Duration : 0h:01m:49s

Inactivity : 0h:00m:00s

VLAN Mapping : N/A VLAN : none

Audt Sess ID : 0a7aa95d000170006107ed20

Security Grp : none Tunnel Zone : 0

Anyconnect-Parent Tunnels: 1

SSL-Tunnel Tunnels: 1

DTLS-Tunnel Tunnels: 1

Anyconnect-Parent:

Tunnel ID : 23.1

Public IP : 10.118.18.168

Encryption : none Hashing : none

TCP Src Port : 64983 TCP Dst Port : 443

Auth Mode : Certificate

Idle Time Out: 30 Minutes Idle TO Left : 28 Minutes

Client OS : apple-ios

Client OS Ver: 14.6

Client Type : Anyconnect

Client Ver : Cisco Anyconnect VPN Agent for Apple iPad 4.10.01099

Bytes Tx : 6299 Bytes Rx : 220

Pkts Tx : 2 Pkts Rx : 0

Pkts Tx Drop : 0 Pkts Rx Drop : 0

SSL-Tunnel:

Tunnel ID : 23.2

Assigned IP : 10.71.1.2 Public IP : 10.118.18.168

Encryption : AES-GCM-256 Hashing : SHA384

Ciphersuite : ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384

Encapsulation: TLSv1.2 TCP Src Port : 64985

TCP Dst Port : 443 Auth Mode : Certificate

Idle Time Out: 30 Minutes Idle TO Left : 28 Minutes

Client OS : Apple iOS

Client Type : SSL VPN Client

Client Ver : Cisco Anyconnect VPN Agent for Apple iPad 4.10.01099

Bytes Tx : 2328 Bytes Rx : 0

Pkts Tx : 2 Pkts Rx : 0

Pkts Tx Drop : 0 Pkts Rx Drop : 0

DTLS-Tunnel:

Tunnel ID : 23.3

Assigned IP : 10.71.1.2 Public IP : 10.118.18.168

Encryption : AES-GCM-256 Hashing : SHA384

Ciphersuite : ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384

Encapsulation: DTLSv1.2 UDP Src Port : 51003

UDP Dst Port : 443 Auth Mode : Certificate

Idle Time Out: 30 Minutes Idle TO Left : 28 Minutes

Client OS : Apple iOS

Client Type : DTLS VPN Client

Client Ver : Cisco Anyconnect VPN Agent for Apple iPad 4.10.01099

Bytes Tx : 0 Bytes Rx : 0

Pkts Tx : 0 Pkts Rx : 0

Pkts Tx Drop : 0 Pkts Rx Drop : 0

疑難排解

調試

解決此問題所需的調試是：

Debug crypto ca 14

Debug webvpn 255

Debug webvpn Anyconnect 255

如果連線是IPSEC而不是SSL:

Debug crypto ikev2 platform 255

Debug crypto ikev2 protocol 255

debug crypto CA 14

來自Anyconnect移動應用程式的日誌：

導航到Diagnostic > VPN Debug Logs > Share log。

輸入以下資訊：

- 問題

- 複製步驟

然後導覽至Send > Share with。

此選項提供使用電子郵件客戶端傳送日誌的選項。