目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

使用AnyConnect安裝程式包

使用命令提示符

傳統使用者介面

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何從Windows PC中刪除已安裝的Cisco AnyConnect模組。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- AnyConnect基礎知識（思科安全客戶端）

- Windows shell命令的基本知識

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

方法包括使用System Center Configuration Manager(SCCM)等軟體管理工具以及手動解除安裝少量PC。

注意:AnyConnect已重新命名為Cisco Secure Client，沒有其它任何更改僅更改名稱，安裝過程相同。

使用AnyConnect安裝程式包

1.分配AnyConnect預部署軟體包。包名稱為anyconnect-win-<version>-predeploy-k9.zip。

2.選擇NAM模組，檔名是anyconnect-win-<version>-nam-predeploy-k9.msi。

3.在Cisco AnyConnect Network Access Manager Setup（Cisco AnyConnect網路訪問管理器設定）視窗中，選擇Remove（刪除），然後選擇Next（下一步）。在下一個視窗中，再次選擇Remove。

選擇刪除

再次選擇「刪除」

使用命令提示符

當您需要通過軟體管理系統(SMS)（如Microsoft SCCM）從多個端點解除安裝模組時，此選項非常有用。

1.使用power shell命令Get-WmiObject -Class Win32_Product查詢網路訪問管理器MSI檔案的UID值。

C:\Users\cisco> Get-WmiObject -Class Win32_Product

IdentifyingNumber : {B3FA5A71-A9C3-42B3-B567-F92C163F3F5B}

Name              : Microsoft Visual C++ 2019 X64 Additional Runtime - 14.29.30040

Vendor            : Microsoft Corporation

Version           : 14.29.30040

Caption           : Microsoft Visual C++ 2019 X64 Additional Runtime - 14.29.30040

IdentifyingNumber : {C071AB12-A10B-4DC6-93A6-9292554517C8}

Name              : Cisco AnyConnect ISE Posture Module

Vendor            : Cisco Systems, Inc.

Version           : 4.10.03104

Caption           : Cisco AnyConnect ISE Posture Module

IdentifyingNumber : {C56D2482-32F7-4CB7-AF41-4CC51EBCB17D}

Name              : Microsoft Visual C++ 2019 X64 Minimum Runtime - 14.29.30040

Vendor            : Microsoft Corporation

Version           : 14.29.30040

Caption           : Microsoft Visual C++ 2019 X64 Minimum Runtime - 14.29.30040

IdentifyingNumber : {F2C7C953-F423-415F-A2E7-5F09F9DA1AF1} <<< This will be the UID.

Name              : Cisco AnyConnect Network Access Manager

Vendor            : Cisco Systems, Inc.

Version           : 4.10.03104

Caption           : Cisco AnyConnect Network Access Manager

如果只想檢視AnyConnect網路訪問模組(NAM)資訊，另一個選項是使用Get-WmiObject win32_product -Filter "name = 'Cisco AnyConnect Network Access Manager'" | fl

C:\Users\cisco> Get-WmiObject win32_product -Filter "name = 'Cisco AnyConnect Network Access Manager'" | fl IdentifyingNumber : {F2C7C953-F423-415F-A2E7-5F09F9DA1AF1}

Name              : Cisco AnyConnect Network Access Manager

Vendor            : Cisco Systems, Inc.

Version           : 4.10.03104

Caption           : Cisco AnyConnect Network Access Manager

然後，使用登錄檔編輯器應用確認HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall下存在登錄檔項值。

Windows登錄檔項

2.開啟命令提示符，然後運行msiexec.exe /x{reg key value}，並使用從上一步獲取的reg key值。

C:\Users\cisco>msiexec.exe /x{F2C7C953-F423-415F-A2E7-5F09F9DA1AF1}

註：可以根據需要自定義這些屬性，以避免重新載入提示，等等。使用此示例命令，需要執行後續步驟。

3.在Windows Installer提示符下，按一下Yes。

提示解除安裝

4.解除安裝進度條開啟。

刪除進度

5.系統提示您重新啟動電腦。按一下「Yes」。

重新啟動提示

注意：為了獲得最佳實踐，請允許系統重新啟動。

傳統使用者介面

這是一個手動解除安裝模組的選項，建議少數幾台PC使用。

1.在「Windows Settings」>「Select NAM」>「Select Uninstall」(選擇NAM)>「Select Uninstall」（解除安裝）中開啟「Apps and Features」。

在Windows設定中開啟應用和功能

相關資訊

- 思科技術支援與下載