目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

步驟1.在DHCP伺服器中配置DHCP作用域

步驟2.配置Anyconnect

步驟2.1.配置連線配置檔案

步驟2.2.配置組策略

步驟2.3.配置地址分配策略

IP協助程式案例

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本檔案將提供6.4版上的Firepower威脅防禦(FTD)組態範例，其中允許遠端存取VPN作業階段取得由第三方動態主機設定通訊協定(DHCP)伺服器指派的IP位址。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- FTD

- Firepower管理中心(FMC)。

- DHCP

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體版本：

- FMC 6.5

- FTD 6.5

- Windows Server 2016

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

本檔案將不會說明整個遠端存取組態，而只是FTD中從本機位址池變更為DHCP位址指定所需的組態。

如果您正在查詢Anyconnect配置示例文檔，請參閱「在FTD上配置AnyConnect VPN客戶端：髮型和NAT免除」文檔。

設定

步驟1.在DHCP伺服器中配置DHCP作用域

在此案例中，DHCP伺服器位於FTD的內部介面後面。

1.在Windows伺服器中開啟「伺服器管理器」，然後選擇「工具」，如下圖所示。

2.選擇DHCP:

3.選擇IPv4，按一下右鍵並選擇New Scope，如下圖所示。

4.按照嚮導操作，如下圖所示。

5.為作用域指定一個名稱，如下圖所示。

6.設定位址範圍，如下圖所示。

7.（可選）設定排除，如下圖所示。

8.配置租用期限，如下圖所示。

9.（可選）配置DHCP作用域選項：

10:選擇完成，如下圖所示。

11:在剛建立的範圍內按一下右鍵，然後選擇Activate，如下圖所示。

步驟2.配置Anyconnect

配置並啟用DHCP作用域後，下一個過程將在FMC中進行。

步驟2.1.配置連線配置檔案

1.在DHCP伺服器部分，選擇  符號並使用DHCP伺服器的IP地址建立對象。

2.選擇對象作為DHCP伺服器，以便從中請求IP地址，如下圖所示。

步驟2.2.配置組策略

1.在Group Policy選單中，導航到General > DNS/WINS，有一個DHCP Network Scope部分，如下圖所示。

2.建立新對象，該對象必須與DHCP伺服器具有相同的網路範圍。

附註：必須是主機對象，而不是子網。

3.選擇DHCP作用域對象，然後選擇Save，如下圖所示。

步驟2.3.配置地址分配策略

1.導覽至Advanced > Address Assignment Policy，確保Use DHCP選項已切換，如下圖所示。

2.儲存更改並部署配置。

IP協助程式案例

當DHCP伺服器位於區域網路(LAN)中的另一個路由器後面時，需要「IP協助程式」將要求轉送到DHCP伺服器。

如圖所示，拓撲圖說明了場景以及網路中的必要更改。

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

本節介紹FTD和DHCP伺服器之間交換的DHCP封包。

- 發現：這是從FTD的內部介面傳送到DHCP伺服器的單點傳播封包。

- 在負載中，中繼代理IP地址指定DHCP伺服器的範圍，如下圖所示。

- 產品：此封包是來自DHCP伺服器的回應，並隨DHCP伺服器來源和FTD中DHCP作用域的目的地一起提供。

- 請求：這是從FTD的內部介面傳送到DHCP伺服器的單點傳播封包。

- ACK:此封包是來自DHCP伺服器的回應，並隨DHCP伺服器來源和FTD中DHCP作用域的目的地一起提供。

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

步驟1.在DHCP伺服器中下載並啟用wireshark。

步驟2.應用DHCP作為捕獲過濾器，如下圖所示。

步驟3.登入到Anyconnect，DHCP協商應該如下圖所示。

相關資訊

- 此影片提供了FTD的配置示例，允許遠端訪問VPN會話獲取由第三方DHCP伺服器分配的IP地址。

- 技術支援與文件 - Cisco Systems