目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

1. 導入SSL證書

2. 配置RADIUS伺服器

2.1.在FMC上管理FTD

2.2.在ISE上管理FTD

3. 為FMC上的VPN使用者建立地址池

4. 上傳AnyConnect映像

5. 建立XML設定檔

5.1.在設定檔編輯器上

5.2.在FMC上

6. 配置遠端訪問

7. Anyconnect配置檔案配置

驗證

疑難排解

簡介

本檔案介紹在FMC管理的FTD上使用IKEv2和ISE驗證的遠端存取VPN的基本組態。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 基本VPN、TLS和Internet金鑰交換版本2 (IKEv2)

- 基本驗證、授權及記帳(AAA)和RADIUS

- 體驗Firepower管理中心(FMC)

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體版本：

- Cisco Firepower威脅防禦(FTD) 7.2.0

- Cisco FMC 7.2.0

- AnyConnect 4.10.07073

- 思科ISE 3.1

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

IKEv2和安全套接字層(SSL)都是用於建立安全連線的協定，特別是在VPN環境中。IKEv2提供強大的加密和身份驗證方法，為VPN連線提供高級別的安全性。

本檔案提供FTD 7.2.0及更新版本的組態範例，其中允許遠端存取VPN使用傳輸層安全(TLS)和IKEv2。作為客戶端，可以使用Cisco AnyConnect，它受多個平台支援。

設定

1. 導入SSL證書

配置AnyConnect時，證書非常重要。

手動註冊證書有以下限制：

1. 在FTD上，需要憑證授權單位(CA)憑證，才能產生憑證簽署請求(CSR)。

2. 如果從外部生成CSR，則使用PKCS12的其他方法。

在FTD裝置上取得憑證的方法有多種，但安全簡單的方法是建立CSR並由CA簽署。以下是操作方法：

1. 切換作業選項至Objects > Object Management > PKI > Cert Enrollment，然後按一下Add Cert Enrollment。

2. 輸入信任點名稱RAVPN-SSL-cert（可選）。

3. 在CA Information頁籤下，選擇Manual「註冊型別」，然後貼上CA證書，如圖所示。

FMC - CA憑證

4. 在Certificate Parameters下，輸入主體名稱。舉例來說：

FMC -憑證引數

5. 在Key 頁籤下，選擇金鑰型別，並提供名稱和位大小。對於RSA，最少2048位。

6. 按一下Save。

FMC -憑證金鑰

7. 定位至Devices > Certificates > Add > New Certificate。

8. 選擇Device。在Cert Enrollment下，選擇建立的信任點，然後按一下Add，如圖所示。

FMC -向FTD註冊憑證

9. 按一下ID，系統將顯示生成CSR的提示，然後選擇Yes。

FMC -已註冊證書CA

FMC -生成CSR

10. 已生成CSR，可以與CA共用該CSR，以便獲取身份證書。

11. 從CA收到base64格式的身份證書後，請按一下Browse Identity Certificate和Import從磁碟中選擇它，如圖所示。

FMC -導入身份證書

12. 導入成功後，信任點RAVPN-SSL-cert將被視為：

FMC -信任點註冊成功

2. 配置RADIUS伺服器

2.1.在FMC上管理FTD

1. 導航至Objects > Object Management > RADIUS Server Group > Add RADIUS Server Group。

2. 輸入名稱ISE，然後按一下+新增「RADIUS伺服器」。

FMC - Radius伺服器配置

3. 提及ISE Radius伺服器的IP地址以及共用金鑰（金鑰），該金鑰與ISE伺服器上的相同。

4. 選擇FTD與ISE伺服器通訊時使用的Routing 或Specific Interface。

5. 按一下Save  如下圖所示。

FMC - ISE伺服器

6. 儲存後，伺服器即增加到RADIUS Server Group  下，如下圖所示。

FMC - RADIUS伺服器組

2.2.在ISE上管理FTD

1. 定位至Network Devices  ，然後按一下Add。

2. 輸入伺服器和FTD通訊介面RADIUS用IP Address戶端的名稱'Cisco-Radius'。

3. 在Radius Authentication Settings下，增加Shared Secret。

4. 按一下Save。

ISE -網路裝置

5. 若要建立使用者，請切換作業選項至Network Access > Identities > Network Access Users，然後按一下 Add。

6.視需要建立UsernameandLogin密碼。

ISE -使用者

7. 要設定基本策略，請定位至Policy > Policy Sets > Default > Authentication Policy > Default，然後選擇All_User_ID_Stores。

8. 切換作業選項至Policy > Policy Sets > Default > Authorization Policy > Basic_Authenticated_Access, 並選擇PermitAccess，如下圖所示。

ISE -身份驗證策略

ISE -授權策略

3. 為FMC上的VPN使用者建立地址池

1. 定位至Objects > Object Management > Address Pools > Add IPv4 Pools。

2. 輸入名稱RAVPN-Pool與地址範圍，遮罩為選擇性。

3. 按一下儲存。

FMC -地址池

4. 上傳AnyConnect映像

1. 定位至Objects > Object Management > VPN > AnyConnect File > Add AnyConnect File。

2. 輸入名稱anyconnect-win-4.10.07073-webdeploy，然後按一下Browse 以從磁碟中選擇Anyconnect檔案，然後按一下Save （如圖所示）。

FMC - Anyconnect客戶端映像

5. 建立XML設定檔

5.1.在設定檔編輯器上

1. 從software.cisco.com下載配置檔案編輯器並打開它。

2. 切換作業選項至Server List > Add...

3. 輸入「顯示名稱」RAVPN-IKEV2和FQDN，以及「使用者群組（別名）」。

4. 選擇「主要」通訊協定 IPsec , asclick，如Ok  圖所示。

設定檔編輯器-伺服器清單

5. 新增伺服器清單。另存為ClientProfile.xml。

設定檔編輯器- ClientProfile.xml

5.2.在FMC上

1. 定位至Objects > Object Management > VPN > AnyConnect File > Add AnyConnect File。

2. 輸入「名稱」ClientProfile，然後按一下Browse 以從磁碟選擇檔案ClientProfile.xml。

3. 按一下Save 。

FMC - Anyconnect VPN配置檔案

6. 配置遠端訪問

1. 導航到Devices > VPN > Remote Access，然後按一下+以增加連線配置檔案，如下圖所示。

FMC -遠端訪問連線配置檔案

2. 輸入連線配置檔名稱RAVPN-IKEV2，並透過按一下+建立組策略(如Group Policy圖所示)。

FMC -組策略

3. 輸入名稱RAVPN-group-policy，然後選擇VPN協定 SSL and IPsec-IKEv2  如圖所示。

FMC - VPN通訊協定

4. 在AnyConnect > Profile下，從下拉選單中選擇XML配置檔案ClientProfile，然後按一下Save（如圖所示）。

FMC - Anyconnect配置檔案

5.按一下+ as shown in the image增加「地址池」RAVPN-Pool。

FMC -客戶端地址分配

6. 切換作業選項至AAA > Authentication Method，然後選擇AAA Only。

7. 選擇Authentication Server作為ISE (RADIUS)。

FMC - AAA驗證

8. 導航到Aliases ，輸入別名RAVPN-IKEV2。該別名在ClientProfile.xml中用作使用者組。

9. 按一下Save。

FMC -別名

10. 導航到Access Interfaces，並選擇必須啟用RAVPN IKEv2的介面。

11. 選擇SSL和IKEv2的身份證書。

12. 按一下Save。

FMC -存取介面

13. 切換作業選項至Advanced 。

14. 按一下+增加Anyconnect客戶端映像。

FMC - Anyconnect客戶端軟體套件

15. 在IPsec下，增加如圖所示Crypto Maps。

FMC -加密對映

16. 在IPsec 下，按一下+IKE Policy 以新增。

FMC - IKE策略

17. 在IPsec 下，增加IPsec/IKEv2 Parameters。

FMC - IPsec/IKEv2引數

18. 在Connection Profile下，新建設RAVPN-IKEV2定檔。

19.Save按一下圖所示。

FMC -連線配置檔案RAVPN-IKEV2

20. 部署配置。

FMC - FTD部署

7. Anyconnect配置檔案配置

PC上的配置檔案，儲存在  C:\ProgramData\Cisco\Cisco Anyconnect Secure Mobility Client\Profile .

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <AnyConnectProfile xmlns="http://schemas[dot]xmlsoap<dot>org/encoding/" xmlns:xsi="http://www[dot]w3<dot>org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://schemas[dot]xmlsoap[dot]org/encoding/ AnyConnectProfile.xsd"> <ClientInitialization> <UseStartBeforeLogon UserControllable="true">false</UseStartBeforeLogon> <AutomaticCertSelection UserControllable="true">false </AutomaticCertSelection> <ShowPreConnectMessage>false</ShowPreConnectMessage> <CertificateStore>All</CertificateStore> <CertificateStoreOverride>false</CertificateStoreOverride> <ProxySettings>Native</ProxySettings> <AllowLocalProxyConnections>true</AllowLocalProxyConnections> <AuthenticationTimeout>12</AuthenticationTimeout> <AutoConnectOnStart UserControllable="true">false</AutoConnectOnStart> <MinimizeOnConnect UserControllable="true">true</MinimizeOnConnect> <LocalLanAccess UserControllable="true">false</LocalLanAccess> <ClearSmartcardPin UserControllable="true">true</ClearSmartcardPin> <AutoReconnect UserControllable="false">true <AutoReconnectBehavior UserControllable="false">DisconnectOnSuspend </AutoReconnectBehavior> </AutoReconnect> <AutoUpdate UserControllable="false">true</AutoUpdate> <RSASecurIDIntegration UserControllable="true">Automatic </RSASecurIDIntegration> <WindowsLogonEnforcement>SingleLocalLogon</WindowsLogonEnforcement> <WindowsVPNEstablishment>LocalUsersOnly</WindowsVPNEstablishment> <AutomaticVPNPolicy>false</AutomaticVPNPolicy> <PPPExclusion UserControllable="false">Disable <PPPExclusionServerIP UserControllable="false"></PPPExclusionServerIP> </PPPExclusion> <EnableScripting UserControllable="false">false</EnableScripting> <EnableAutomaticServerSelection UserControllable="false">false <AutoServerSelectionImprovement>20</AutoServerSelectionImprovement> <AutoServerSelectionSuspendTime>4</AutoServerSelectionSuspendTime> </EnableAutomaticServerSelection> <RetainVpnOnLogoff>false </RetainVpnOnLogoff> </ClientInitialization> <ServerList> <HostEntry>  <HostName>RAVPN-IKEV2</HostName> <HostAddress>ftd.cisco.com</HostAddress> <UserGroup>RAVPN-IKEV2</UserGroup> <PrimaryProtocol>IPsec</PrimaryProtocol> </HostEntry> </ServerList> </AnyConnectProfile>

注意：建議在將客戶端配置檔案下載到所有使用者的PC後，在組策略下停用SSL客戶端作為隧道協定。這可以確保使用者只能使用IKEv2/IPsec隧道協定進行連線。

驗證

您可以使用此部分來確認您的配置是否正常工作。

1. 對於第一個連線，使用FQDN/IP透過Anyconnect從使用者PC建立SSL連線。

ClientProfile.xml 2. 如果已停用SSL協定，並且無法執行上一步驟，請確保PC上客戶端配置檔案位於C:\ProgramData\Cisco\Cisco Anyconnect Secure Mobility Client\Profile路徑下（例如，TFTP伺服器或TFTP伺服器）。

3. 在出現提示後，輸入用於身份驗證的使用者名稱和密碼。

4. 身份驗證成功後，客戶端配置檔案會下載到使用者的PC上。

5. 斷開與Anyconnect的連線。

6. 下載配置檔案後，請使用下拉選單選擇客戶端配置檔案中提及的主機名，RAVPN-IKEV2  以便使用IKEv2/IPsec連線到Anyconnect。

7. 按一下Connect。

Anyconnect下拉選單

8. 輸入在ISE伺服器上建立的身份驗證的使用者名稱和密碼。

Anyconnect連線

9. 驗證連線後使用的配置檔案和協定(IKEv2/IPsec)。

Anyconnect已連線

FTD CLI輸出：

firepower# show vpn-sessiondb detail anyconnect

Session Type: AnyConnect

Username : ikev2-user                    Index        : 9

Assigned IP  : 10.1.1.1                  Public IP    : 10.106.55.22

Protocol     : IKEv2 IPsecOverNatT AnyConnect-Parent

License      : AnyConnect Premium

Encryption   : IKEv2: (1)AES256 IPsecOverNatT: (1)AES-GCM-256 AnyConnect-Parent: (1)none

Hashing      : IKEv2: (1)SHA512 IPsecOverNatT: (1)none AnyConnect-Parent: (1)none

Bytes Tx     : 450                         Bytes Rx     : 656

Pkts Tx      : 6                           Pkts Rx      : 8

Pkts Tx Drop : 0                           Pkts Rx Drop : 0

Group Policy : RAVPN-group-policy          Tunnel Group : RAVPN-IKEV2

Login Time   : 07:14:08 UTC Thu Jan 4 2024

Duration     : 0h:00m:08s

Inactivity   : 0h:00m:00s

VLAN Mapping : N/A                          VLAN         : none

Audt Sess ID : 0ac5e205000090006596618c

Security Grp : none                         Tunnel Zone  : 0

IKEv2 Tunnels: 1

IPsecOverNatT Tunnels: 1

AnyConnect-Parent Tunnels: 1

AnyConnect-Parent:

Tunnel ID    : 9.1

Public IP    : 10.106.55.22

Encryption.  : none.                           Hashing     : none

Auth Mode    : userPassword

Idle Time out: 30 Minutes                      Idle TO Left : 29 Minutes

Client OS    : win

Client OS Ver: 10.0.15063

Client Type  : AnyConnect

Client Ver   : 4.10.07073

IKEv2:

Tunnel ID : 9.2

UDP Src Port : 65220                            UDP Dst Port : 4500

Rem Auth Mode: userPassword

Loc Auth Mode: rsaCertificate

Encryption   : AES256                            Hashing      : SHA512

Rekey Int (T): 86400 Seconds                     Rekey Left(T): 86391 Seconds

PRF : SHA512                                     D/H Group    : 19

Filter Name  :

Client OS    : Windows Client                    Type         : AnyConnect

IPsecOverNatT:

Tunnel ID    : 9.3

Local Addr   : 0.0.0.0/0.0.0.0/0/0

Remote Addr  : 10.1.1.1/255.255.255.255/0/0

Encryption   : AES-GCM-256                       Hashing       : none

Encapsulation: Tunnel

Rekey Int (T): 28800 Seconds                     Rekey Left(T) : 28791 Seconds

Idle Time Out: 30 Minutes                        Idle TO Left  : 29 Minutes

Bytes Tx     : 450 Bytes                         Rx            : 656

Pkts Tx      : 6                                 Pkts Rx       : 8

firepower# show crypto ikev2 sa

IKEv2 SAs:

Session-id:6, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

Tunnel-id Local                         Remote                                           fvrf/ivrf            Status     Role

16530741  10.197.167.5/4500             10.106.55.22/65220                                                    READY      RESPONDER

Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA512, DH Grp:19, Auth sign: RSA, Auth verify: EAP

Life/Active Time: 86400/17 sec

Child sa: local selector 0.0.0.0/0 - 255.255.255.255/65535

remote selector 10.1.1.1/0 - 10.1.1.1/65535

ESP spi in/out: 0x6f7efd61/0xded2cbc8

firepower# show crypto ipsec sa

interface: Outside

Crypto map tag: CSM_Outside_map_dynamic, seq num: 30000, local addr: 10.197.167.5

Protected vrf:

local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (10.1.1.1/255.255.255.255/0/0)

current_peer: 10.106.55.22, username: ikev2-user

dynamic allocated peer ip: 10.1.1.1

dynamic allocated peer ip(ipv6): 0.0.0.0

#pkts encaps: 6, #pkts encrypt: 6, #pkts digest: 6

#pkts decaps: 8, #pkts decrypt: 8, #pkts verify: 8

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts comp failed: 0, #pkts decomp failed: 0

#pre-frag successes: 0, #pre-frag failures: 0, #fragments created: 0

#PMTUs sent: 0, #PMTUs rcvd: 0, #decapsulated frgs needing reassembly: 0

#TFC rcvd: 0, #TFC sent: 0

#Valid ICMP Errors rcvd: 0, #Invalid ICMP Errors rcvd: 0

#send errors: 0, #recv errors: 0

local crypto endpt.: 10.197.167.5/4500, remote crypto endpt.: 10.106.55.22/65220

path mtu 1468, ipsec overhead 62(44), media mtu 1500

PMTU time remaining (sec): 0, DF policy: copy-df

ICMP error validation: disabled, TFC packets: disabled

current outbound spi: DED2CBC8

current inbound spi : 6F7EFD61

inbound esp sas:

spi: 0x6F7EFD61 (1870593377)

SA State: active

transform: esp-aes-gcm-256 esp-null-hmac no compression

in use settings ={RA, Tunnel, NAT-T-Encaps, IKEv2, }

slot: 0, conn_id: 9, crypto-map: CSM_Outside_map_dynamic

sa timing: remaining key lifetime (sec): 28723

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

Anti replay bitmap:

0x00000000 0x000001FF

outbound esp sas:

spi: 0xDED2CBC8 (3738356680)

SA State: active

transform: esp-aes-gcm-256 esp-null-hmac no compression

in use settings ={RA, Tunnel, NAT-T-Encaps, IKEv2, }

slot: 0, conn_id: 9, crypto-map: CSM_Outside_map_dynamic

sa timing: remaining key lifetime (sec): 28723

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

Anti replay bitmap:

0x00000000 0x00000001

ISE日誌：

ISE -即時日誌

疑難排解

本節提供的資訊可用於對組態進行疑難排解。

debug radius all

debug crypto ikev2 platform 255

debug crypto ikev2 protocol 255

debug crypto ipsec 255