目錄

簡介

VPC 2.4

VPC 3.0.x/AMPPC3000

簡介

本文介紹了在AMP VPC（虛擬私有雲）中重置OPAdmin/root密碼的過程。 請確保您擁有該電腦的控制檯訪問許可權。這可以通過UCS CIMC門戶或物理KVM控制檯(對於AMPPC3000（或）)或VM遠端控制檯（對於虛擬裝置）。

VPC 2.4

—1)在重新啟動虛擬私有雲期間，按F10中斷虛擬機器的啟動過程。

—2)您將獲得類似以下內容：

—3)按一下「e」

—4)出現以下螢幕，請轉至核心並再次按一下「e」：

—5)新增「單一」文本，如圖中所示，在「從不」之後新增：

—6)按一下GRUB螢幕上的enter和「b」。

—7)一旦您獲得根提示，請繼續執行passwd命令，並提供新密碼：

—8)重新啟動VPC並嘗試使用新密碼集登入。

VPC 3.0.x/AMPPC3000

由於CentOS版本更改，設定根密碼的過程略有不同。

—1)在重新啟動虛擬私有雲期間，按F10中斷虛擬機器的啟動過程。

—2)您將獲得類似以下內容：

—3)按一下「e」

—4)出現以下螢幕，請滾動輸出以進入「fi」部分，然後更改「ro」部分：

到"rw init=/sysroot/bin/sh",如下螢幕所示：

- 5)按一下Ctrl-X

—6)一旦顯示shell，請執行「chroot /sysroot」命令：

—7)繼續執行passwd命令，並提供新密碼：

—8)重新載入VPC並使用新密碼登入。