目錄

簡介

AMP私有雲2.4版本詳細資訊

相關資訊

簡介

本檔案將介紹AMP私有雲2.4版本的詳細版本。

AMP私有雲2.4版本詳細資訊

AMP私有雲v2.4包含新的AMP雲協定，允許您為AMP平台提供更多功能。AMP私有雲v2.4及更高版本的新安裝，因為它自動使用新協定。升級到AMP私有雲v2.4時已經存在的安裝繼續使用舊協定，但管理控制檯中提供了一個遷移嚮導，該嚮導允許您遷移到新的AMP雲協定。

建議所有AMP私有雲管理員遷移到新的AMP雲協定。只有運行新AMP雲協定的AMP私有雲伺服器上才支援新新增的面向終端的AMP Linux聯結器以及具有新功能的最新版本的面向終端的AMP Windows和Mac聯結器。

面向終端的AMP的舊版本Windows和Mac聯結器不支援新的AMP雲協定。運行遷移嚮導後，必須升級任何當前面向終端的AMP Mac Connector v1.3和面向終端的AMP Windows Connector v5.0或更高版本。始終建議升級到面向終端聯結器的AMP的最新可用版本。

附註：為了繼續使用TETRA引擎，您必須遷移至新的AMP雲協定，並在2017年10月31日之前升級到面向終端的AMP Windows Connector v5.1.11。

相關資訊

- 思科終端進階惡意軟體防護

- 技術支援與檔案 — 思科終端進階惡意軟體防護

- 技術支援與檔案 — Cisco AMP虛擬私有雲裝置

- 產品與服務 — 思科終端進階惡意軟體防護

- 產品與服務 — 思科進階惡意軟體防護虛擬私有雲裝置

- 技術支援與文件 - Cisco Systems