目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

在Cisco Secure Endpoint for Windows中收集調試日誌檔案

版本7.5.5及更低版本

8.0.1及更高版本（思科安全客戶端）

簡介

本檔案介紹從思科安全終端聯結器產生偵錯套件組合檔案的步驟。

作者：Javi Martinez，思科TAC工程師。

必要條件

需求

思科建議您瞭解Cisco Secure Endpoint Connector。

採用元件

文中使用的資訊是根據以下軟體版本：

- Microsoft Windows作業系統

- 思科安全終端聯結器6.3.7及更高版本

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

如果您在Microsoft Windows作業系統中遇到思科安全終結點聯結器的效能問題，請聯絡思科技術支援中心(TAC)。 思科技術支援工程師繼續分析調試捆綁檔案中可用的日誌，以查詢根本問題。

附註：  如果重新啟動裝置，則從IP托盤介面啟用調試模式將無法經受重新啟動。在重新啟動的情況下，可以通過安全終端控制檯中的策略配置啟用調試模式。

在Cisco Secure Endpoint for Windows中收集調試日誌檔案

版本7.5.5及更低版本

步驟1.使用工作列上的工作列圖示，選擇開啟思科安全終端，如下圖所示。

步驟2.選擇Secure Endpoint Connector中的Settings選項，如下圖所示。

步驟3.導覽至Settings，然後選擇Cisco Secure Endpoint Connector Settings選單，如下圖所示。

步驟4.選擇Enable Debug Logging按鈕，如下圖所示。

步驟4.1.按鈕名稱更改為Disable Debug Logging。現在您處於偵錯模式，如下圖所示。

步驟5.重新建立問題並讓裝置運行至少30分鐘。

步驟6.在30分鐘後，開啟Windows搜尋，然後寫入支援診斷工具，此時將顯示診斷工具。請以管理員許可權執行該工具，如下圖所示。

注意：在Secure Endpoint Connector v7.5.5中，不需要具有管理員許可權的Windows帳戶來開啟支援診斷工具以收集調試日誌。發行說明:「已更新支援診斷工具，因此它不需要提升的許可權」。

步驟7.顯示臨時Windows黑屏，如下圖所示。

（請等待幾秒鐘，Windows黑屏將自行關閉）。

步驟8.幾分鐘後，案頭上會顯示Debug Bundle檔案，如下圖所示。

步驟9.產生偵錯套件組合檔案後，即可停用偵錯模式。選擇Disable Debug Logging按鈕，如下圖所示。

步驟9.1.按鈕名稱變更為Enable Debug Logging，如下圖所示。

注意：必須啟用調試模式才能收集調試捆綁檔案。啟用更長時間調試模式會佔用磁碟空間。

步驟10.收集偵錯套件組合檔案後，請將其上傳到https://cway.cisco.com/csc/。

注意：請確保參考服務請求編號。

8.0.1及更高版本（思科安全客戶端）

步驟1.在工作列上啟動工作列圖示，如下圖所示。

步驟2.在Secure Endpoint Connector中選擇Advanced Window選項，如下圖所示。

步驟3.導覽至Advanced索引標籤，然後選擇Enable Debug Logging按鈕，如下圖所示。

步驟4.調試日誌記錄按鈕名稱更改為「已啟動」。 現在您處於偵錯模式，如下圖所示。

步驟5.重新建立問題並讓裝置運行至少30分鐘。

步驟6.在30分鐘後，開啟Windows搜尋和寫入支持診斷工具。

- 出現診斷工具。以管理員許可權執行工具。

（出現臨時Windows黑屏，等待幾秒鐘，Windows黑屏自行關閉）。

- 幾分鐘後，案頭上會顯示Debug Bundle檔案，如下圖所示。

步驟7.生成調試捆綁檔案後，您可以禁用調試模式。選擇禁用調試日誌按鈕。Debug logging button name更改為「Stopped」，如下圖所示。

注意：必須啟用調試模式才能收集調試捆綁檔案。啟用更長時間調試模式會佔用磁碟空間。

步驟8.收集偵錯套件組合檔案後，請將其上傳到https://cway.cisco.com/csc/。

注意：請確保參考服務請求編號。