目錄

簡介

必要條件

聯結器版本

作業系統

核心版本

不相容性

狀況

症狀

解析

聯結器升級

其他資源

Linux作業系統相容性

Linux重新引導要求

Linux使用手冊

簡介

Cisco Secure Endpoint Linux聯結器1.12.4版及更低版本與Red Hat Enterprise Linux、CentOS和Oracle Linux 7.8不相容。在此作業系統版本上，聯結器可能報告運行正常，但是，聯結器不會檢測到檔案重新命名和網路訪問監控事件。升級到聯結器版本1.12.5或更高版本，以便與Red Hat Enterprise Linux、CentOS和Oracle Linux Red Hat Compatible Kernel(RHCK)7.8完全相容。

必要條件

聯結器版本

- 聯結器版本1.12.5及更高版本中的正式支援。

作業系統

- RHEL/CentOS/OL 7.8:

- 在聯結器版本1.12.5及更高版本中，RHCK支援Oracle Linux。

附註：聯結器版本1.18.0及更高版本支援Oracle Unbreakable Enterprise Kernel(UEK)。有關詳細資訊，請參閱Cisco安全終端Linux聯結器OS相容性文章。

核心版本

- 3.10.0-1127.el7.x86_64或更高版本。

不相容性

狀況

- 聯結器版本1.12.4及更低版本。

- 從運行commanduname -returns3.10.0-1127.el7.x86_64或更高核心版本的終端視窗中。

症狀

- 在思科安全終端控制檯中，客戶可能注意到聯結器未檢測到檔案重新命名和網路事件，因此在「裝置軌跡」中未檢測到。

- 從運行cat /var/log/messages命令的終端視窗 | grep "kernel:ampnetworkflow:<info> _msg_send_offset:peer disconnected"返回多個結果，指示聯結器使用的ampnetworkflow核心模組出現故障。

解析

聯結器升級

- 升級到聯結器版本1.12.5或更高版本將緩解RHEL/CentOS/OL 7.8上的不相容問題。

其他資源

Linux作業系統相容性

Cisco安全終端Linux聯結器作業系統相容性

Linux重新引導要求

思科安全終端Linux聯結器更新重新啟動要求

Linux使用手冊

思科安全終端Linux聯結器使用手冊