目錄

思科根據已發佈的AMP私有雲支援策略，宣佈思科AMP私有雲版本的支持終止詳細資訊和日期。  我們鼓勵客戶升級到最新版本的AMP私有雲，以獲得最新功能和產品支援。

里程碑

日期

公告發佈日期

2020年5月5日

公告生效日期

2020年8月5日

表1.時間表

此表概述了已發佈的支援終止公告的里程碑。

版本

最新版本

AMP私有雲3.x

v3.1.2

AMP私有雲2.x

v2.4.5

AMP私有雲1.x

v1.5.20150206133846

表2.當前AMP私有雲版本

此表列出了截至此支援策略發佈時涵蓋的當前發佈的AMP私有雲的當前主要版本。

版本

受影響的版本

AMP私有雲3.x

v3.0.1、3.0.2、3.0.3

AMP私有雲2.x

所有版本

AMP私有雲1.x

所有版本

表3.  受支援策略影響的AMP私有雲版本

此表列出了受此支援策略影響的AMP私有雲版本，這些版本將不再受官方支援，包括終止錯誤修復、安全修補程式和產品增強功能。

版本

支援的版本

AMP私有雲3.x

v3.1.2

表4.  支援的AMP私有雲版本

此表列出了支援策略生效後，發佈時將正式支援的AMP私有雲版本。所有未來的AMP私有雲版本將遵循AMP私有雲支援策略中的指南。

變更說明

發佈日期

已修復標頭名稱。更新了最新版本和受影響的版本表版本，以包括v3.0.3和v2.4.5，因為在原始發佈時發佈了緊急修補程式修補程式。修改後表示v3.1.2的最新版本。

9/15/2020

初始發佈

05/05/2020

表5.公告版本歷史記錄

此表列出了公告頁的更改歷史記錄以供參考。