目錄

簡介

企業Linux版本6

企業Linux版本7

企業Linux版本8

Ubuntu版本20.04 LTS

Amazon Linux版本2

圖例

備註

簡介

此表包含思科安全終端Linux聯結器更新的重新啟動要求。有關Linux聯結器支援的作業系統的詳細資訊，請參閱Cisco安全終端Linux聯結器作業系統相容性文章。

企業Linux版本6

源版本

目標版本

1.7.0

較新

1.8.1

較新

1.10.0

較新

1.12.2

較新

1.12.4

較新

1.7.0及更新版本

請參閱附註1

請參閱附註3

請參閱附註4

1.8.1及更高版本

1.10.0及更高版本

1.12.2及更高版本

1.12.4及更高版本

企業Linux 版本7

源版本

目標版本

1.7.0

1.8.0

1.8.1

1.8.4

1.9.0

1.9.1

1.10.0

較新

1.6.0

1.7.0

1.8.0

1.8.1

請參閱附註2

1.8.4

1.9.0

1.9.1及更高版本

企業Linux 版本8

源版本

目標版本

1.13.0

較新

1.13.0及更高版本

Ubuntu版本20.04 LTS

源版本

目標版本

1.15.0

較新

1.15.0及更高版本

Amazon Linux版本2

源版本

目標版本

1.16.0

較新

1.16.0及更高版本

圖例

不需要重新啟動

可能需要重新啟動

需要重新啟動

備註

1.更新RedirFS核心模組需要重新啟動。如需詳細資訊，請參閱CSCvo74991。

2.如果運行RHEL/CentOS 7.5（3.10.0-862核心）或更高版本，則需要重新啟動。如需詳細資訊，請參閱CSCvn39498。

3.更新RedirFS核心模組需要重新啟動。如需詳細資訊，請參閱CSCvt25576。

4.更新RedirFS核心模組需要重新啟動。如需詳細資訊，請參閱CSCvt54122和CSCvu07130。