目錄

簡介

支援的版本

Mac Connector OS相容性

圖例

另請參閱

簡介

本文檔介紹Cisco Secure Endpoint Mac聯結器的作業系統兼容性資訊。

支援的版本

列出的某些版本不再受支援，並且已包含以供歷史參考。請參閱 安全端點聯結器支援策略 獲取有關支援的聯結器版本的詳細資訊。

Mac Connector OS相容性

macOS

版本

Cisco安全端點Mac聯結器版本

1.11.1

成長至

1.12.7

1.14.0

成長至

1.15.3

1.15.4*

成長至

1.15.6

1.16.0

成長至

1.16.3

1.18.0

成長至

1.18.1

1.20.0 **

1.21.0

和

較新

10.13

10.14

10.15

11 - 11.2

11.3及更高版本

12

13

注意*：開始對ARM架構提供本機支援

注意**：不能從低於1.11的軟體版本升級到版本1.20或更新版本。  首先升級到1.11 - 1.18之間的版本，然後繼續升級到1.20或更高版本。

圖例

相容。

請注意，建議始終使用聯結器的最新可用版本。

相容；不支援。

不支援.

另請參閱

- 安全終結點Windows聯結器作業系統相容性

- Cisco安全聯結器Apple iOS相容性

- Cisco安全終端Linux聯結器OS相容性

- 思科安全終端Linux聯結器更新重新啟動要求