目錄

此表包含面向終端的AMP Windows聯結器更新的重新啟動要求。

升級5.1.3之前的所有版本都需要重新啟動。

從低於7.x.x的任何版本升級到7.x.x以上的任何版本都需要重新引導。

從任何7.x.x版本升級到任何更高的7.x.x版本時，除了意外情況之外，不需要重新啟動。

由於從7.2.3.1升級11648任何更高版本，該版本中發生錯誤，需要重新啟動。如需詳細資訊，請參閱CSCvt56075。

在某些條件下，如果存在較舊的DFC驅動程式，則在升級到聯結器版本7.3.1和更新版本時，將需要重新引導。如需詳細資訊，請參閱CSCvv20713。

目標版本

5.1.5

5.1.7

5.1.9

5.1.11

5.1.13

6.0.5

6.0.9

6.1.7

6.1.9

6.2.1

6.2.3

6.2.9

6.2.19

6.3.1

6.3.3

6.3.5

6.3.7

7.0.5及更高版本

源版本

5.1.3

5.1.5

5.1.7

5.1.9

5.1.11

5.1.13

6.0.5

6.0.9

6.1.7

6.1.9

6.2.1

6.2.3

6.2.9

6.2.19

6.3.1

6.3.3

6.3.5

6.3.7

圖例

不需要重新啟動

建議重新啟動

需要重新啟動