目錄

簡介

Windows支援安全終結點Windows聯結器版本8.x（僅限64位）

舊版Windows支援Secure Endpoint Windows Connector 7.x（64位或32位）

另請參閱

簡介

本文檔介紹受支援版本的安全終端Windows聯結器的作業系統相容性。

注意：私有雲支援高達8.2.1的Windows Connector版本。

適用於安全端點Windows聯結器版本8.x的Windows支援（僅限64位）

從8.0.1開始，思科安全終端Windows聯結器僅支援在64位版本的作業系統上進行安裝。

在32位版本的作業系統上安裝需要使用適用於Windows 7.x版本的思科安全終端。

目前不支援基於ARM的Windows。

Windows名稱

版本

8.2.4

8.2.3

8.2.1

8.1.7

8.1.5

8.1.31

8.0.1

發行日期

2024-03-18

2024-02-12

2023-09-11

2023-07-04

2023-02-01

2022-11-14

2022-08-05

Windows 11

All

Windows 10

22H2

21H2

21H1

20H2

2004

1909

1903或更早

IoT^2

Windows 10 LTSC

2021

2019

Windows 10 LTSB

2016

2015

Windows Server^3

2022

2019

2016

1自聯結器版本8.1.3起，安裝需要具有Microsoft要求的Azure代碼簽名的OS修補程式。  請參閱Windows Support-for-Azure代碼簽名。

2 Windows 10 IoT Enterprise上的聯結器不支援HORM、UWF和Kenna風險評分。請參閱不相容的軟體和配置。

3支持包括案頭UI和核心版本。

舊版Windows支援安全終端Windows Connector 7.x（64位或32位）

在32位版本的作業系統上安裝需要使用思科安全終端Windows聯結器7.x版本。此版本的聯結器還支援64位版本的作業系統。

在思科宣佈針對作業系統和聯結器版本的正式支援終止之前，舊版作業系統的更新僅提供關鍵修復和技術支援。

Windows名稱

版本

7.5.17

7.5.15

7.5.13

7.5.11

7.5.9

7.5.71

7.5.5

7.5.3

7.5.1

7.4.5

7.4.3

7.4.1

發行日期

2023-11-27

2023-09-11

2023-08-15

2023-04-17

2023-02-01

2022-10-19

2022-05-25

2022-03-16

2021-12-03

2021-11-27

2021-08-23

2021-06-10

Windows 11

All

Windows 10

22H2

21H2

21H1

20H2

2004

1909

1903年或更早

IoT^2

Windows 10 LTSC

2021

2019

Windows 10 LTSB

2016

2015

Windows 8

8.1

Windows 7

SP1,ESU

Windows Server^3

2022

2019

2016

2012 R2

2012

2008 R2、ESU

1自7.5.7起，安裝需要具有Microsoft要求的Azure代碼簽名的OS修補程式。  請參閱Windows Support-for-Azure代碼簽名。

2 Windows 10 IoT Enterprise上的聯結器不支援HORM、UWF和Kenna風險評分。請參閱不相容的軟體和配置。

3支持包括案頭UI和核心版本。

另請參閱

- 安全終結點Mac Connector OS相容性

- Cisco安全聯結器Apple iOS相容性

- Cisco安全終端Linux聯結器OS相容性

- 思科安全終端Linux聯結器更新重新啟動要求

- 思科軌道系統要求

圖例

支援的作業系統和版本

相容；聯結器釋放後的作業系統版本

相容；聯結器工作正常，但作業系統或聯結器不受支援

不支援

有關安全端點聯結器的軟體支援的詳細資訊，請參閱安全端點聯結器支援策略。