目錄

簡介

Windows對Secure Endpoint Windows Connector Version 8.x的支援（僅限64位）

舊版Windows支援Secure Endpoint Windows Connector 7.x （64位元或32位元）

另請參閱

簡介

本文檔介紹受支援的Secure Endpoint Windows Connector版本的作業系統相容性。

注意：私有雲支援最多8.2.3版的Windows聯結器。

Windows對安全終端Windows聯結器8.x版支援（僅64位）

從8.0.1開始，Cisco Secure Endpoint Windows Connector僅支援在64位版本的作業系統上進行安裝。

在32位版本的作業系統上安裝，需要使用Cisco Secure Endpoint for Windows 7.x版本。

目前尚不支援基於ARM的Windows。

Windows名稱

版本

8.4.0

8.2.4

8.2.3

8.2.1

8.1.71

發行日期

2024-05-14

2024-03-18

2024-02-12

2023-09-11

2023-07-04

Windows 11

All

Windows 10

22H2

21H2

21H1

20H2

2004

1909

1903或更早

IoT^2

Windows 10 LTSC

2021

2019

Windows 10 LTSB

2016

2015

Windows Server^3

2022

2019

2016

1自聯結器版本8.1.3起，安裝要求作業系統修補具有Microsoft要求的Azure代碼簽名。  請參閱Windows Support-for-Azure代碼簽名。

2 Windows 10 IoT Enterprise上的聯結器不支援HORM、UWF和Kenna風險評分。請參閱不相容的軟體和配置。

3支援包括案頭UI和核心版本。

舊版Windows對安全終端Windows聯結器7.x（64位或32位）的支援

在32位版本的作業系統上安裝需要使用Cisco Secure Endpoint Windows Connector 7.x版本。此版本的聯結器也支援64位元版本的作業系統。

在思科宣佈終止對作業系統和聯結器版本的正式支援之前，舊版作業系統的更新僅提供關鍵修復和技術支援。

Windows名稱

版本

7.5.17

7.5.15

7.5.131

發行日期

2023-11-27

2023-09-11

2023-08-15

Windows 11

All

Windows 10

22H2

21H2

21H1

20H2

2004

1909

1903或更早

IoT^2

Windows 10 LTSC

2021

2019

Windows 10 LTSB

2016

2015

Windows 8

8.1

Windows 7

SP1、ESU

Windows Server^3

2022

2019

2016

2012年R2

2012

2008 R2、ESU

1從7.5.7開始，安裝要求作業系統修補具有Microsoft要求的Azure代碼簽名。  請參閱Windows Support-for-Azure代碼簽名。

2 Windows 10 IoT Enterprise上的聯結器不支援HORM、UWF和Kenna風險評分。請參閱不相容的軟體和配置。

3支援包括案頭UI和核心版本。

另請參閱

- 安全終端Mac聯結器作業系統相容性

- Cisco安全聯結器Apple iOS相容性

- Cisco Secure Endpoint Linux Connector OS相容性

- Cisco Secure Endpoint Linux Connector更新重新引導要求

- 思科軌道系統需求

圖例

支援的作業系統與版本

相容；聯結器發行後的作業系統發行

相容；聯結器正常工作，但作業系統或聯結器不受支援

不支援

有關安全端點聯結器的軟體支援的詳細資訊，請參閱安全端點聯結器支援策略。