目錄

簡介

McAfee VirusScan Enterprise 8.8中的面向終端的AMP Windows聯結器排除

簡介

要防止面向終端的AMP聯結器與防病毒軟體或其他安全軟體發生衝突，您必須建立例外項，以便防病毒軟體不會掃描面向終端的AMP聯結器目錄。

McAfee VirusScan Enterprise 8.8中的面向終端的AMP Windows聯結器排除

1. 開啟VirusScan控制檯。

2. 從任務選單中選擇按訪問掃描器屬性。

3. 從左窗格中選擇All Processes。

4. 選擇Exclusions頁籤。

5. 按一下Exclusions按鈕。

6. 在「Set Exclusions」對話方塊中，按一下Add按鈕。

7. 按一下Browse按鈕，然後選擇面向終端的AMP聯結器安裝目錄(預設情況下為5.1.1及更高版本為C:\Program Files\Cisco，以前版本為C:\Program Files\Sourcefire)，並選中Also exclude subfolders框。

8. 按一下「OK」（確定）。

9. 在Set Exclusions 對話方塊中按一下OK。

10. 在On-Access Scanner Properties對話方塊中按一下OK。