目錄

簡介

面向終端的AMP Symantec Enterprise Protection 12.1中的Windows聯結器排除

簡介

要防止面向終端的AMP聯結器與防病毒軟體或其他安全軟體發生衝突，您必須建立例外項，以便防病毒軟體不會掃描面向終端的AMP聯結器目錄。

面向終端的AMP Symantec Enterprise Protection 12.1中的Windows聯結器排除

1. 開啟Symantec Enterprise Protection，然後按一下左側窗格中的更改設定。

2. 按一下Exceptions條目旁邊的Configure Settings。

3. 在Exceptions對話方塊中按一下Add按鈕。

4. 從安全風險例外子選單中選擇資料夾。

5. 從對話方塊中選擇AMP for Endpoints Connector安裝目錄(預設情況下為5.1.1版或更高版本為C:\Program Files\Cisco，先前版本為C:\Program Files\Sourcefire)，然後按一下OK。

6. 在Exceptions對話方塊中按一下Add按鈕。

7. 從SONAR Exception子選單中選擇Folder。

8. 從對話方塊中選擇AMP for Endpoints Connector安裝目錄(預設情況下為5.1.1版或更高版本為C:\Program Files\Cisco，先前版本為C:\Program Files\Sourcefire)，然後按一下OK。

9. 按一下Close按鈕。