目錄

簡介

AMP端點版Linux聯結器排除在CentOS 7.4.1708上的Sophos 9.14.0中

簡介

某些防病毒產品需要配置為與面向終端的AMP Linux聯結器相容。

AMP端點版Linux聯結器排除在CentOS 7.4.1708上的Sophos 9.14.0中

1. 配置Sophos以使用fanotify進行檔案系統監視(Sophos KB118216)。

2. 將Sophos配置為從掃描中排除/opt/cisco/amp和所有子目錄。

3. 配置面向終端的AMP以排除以下目錄和子目錄(請參閱建立和管理排除):

- /opt/sophos-av

- Sophos隔離目錄