目錄

簡介

CentOS 7.4.1708上F-Secure 11.10.68中的安全終端Linux聯結器排除

簡介

某些防病毒產品需要配置為與Secure Endpoint Linux聯結器相容。

CentOS 7.4.1708上F-Secure 11.10.68中的安全終端Linux聯結器排除

1. 為獨立模式配置F-Secure命令列。

2. 將F-Secure配置為從掃描中排除/opt/cisco/amp和所有子目錄。

3. 配置F-Secure以將以下程式進行的檔案訪問操作新增到允許清單：

- /opt/cisco/amp/bin/ampdaemon

- /opt/cisco/amp/bin/ampupdater

- /opt/cisco/amp/bin/ampcli

- /opt/cisco/amp/bin/ampsigncheck

- /opt/cisco/amp/bin/ampsupport

4. 配置安全終結點以排除以下目錄和子目錄：

- /etc/opt/f-secure

- /opt/f-secure

- /var/opt/f-secure