目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

問題：vMware ESXi上的ASAv安裝失敗

解決方案

結果

簡介

本文描述如何克服vMware Elastic Sky X(ESXi)上由於錯誤消息「錯誤：平台型別尚未配置」和「錯誤：從OVF」讀取的平台名稱()無效。 本文檔旨在說明解決這些問題的最佳方法，並能夠在vMware ESXi上成功安裝ASAv。

必要條件

需求

思科建議您瞭解vMware的基本知識。

採用元件

本文檔中的資訊基於適用於ASAv 9.6.2版的vMware ESXi 6.0.0。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路正在作用，請確保您已瞭解任何指令可能造成的影響。

問題：vMware ESXi上的ASAv安裝失敗

在vMware ESXi for ASAv 9.5.x、9.6.x和9.7.x上部署ASAv模板時，ASAv會由於出現這些錯誤消息而處於引導環路中。

"Error: Platform type has not been configured”

"Error: Invalid platform name () read from OVF”

"OVF does not contain a ControllerType property. Please check your deployment source files."

vMware控制檯上顯示的錯誤消息示例。

出現這些錯誤後，ASAv會停滯在引導環路中，並且每次引導時都會顯示這些消息。

解決方案

步驟1.開啟vSphere Web客戶端。

步驟2.轉到VM和模板。

步驟3.從vMware hosts清單中選擇受影響的ASAv，然後按一下右鍵它。

步驟4.按一下Edit Settings，如下圖所示。

步驟5.前往vApp Options索引標籤，如下圖所示。

步驟6.取消選中啟用vApp選項。

步驟7.選擇OK，如下圖所示。

步驟8.繼續關閉ASAv虛擬機器(VM)的電源，然後再次開啟ASAv，如下圖所示。

結果

ASAv引導環路和命令列介面(CLI)提示符如圖所示。