目錄

簡介

當Macintosh OS X聲稱「Cisco ASDM-IDM」已損壞且無法開啟時，如何開啟ASDM-IDM Launcher?

簡介

本文檔介紹如何在Macintosh OS X上使用自適應安全裝置管理器(ASDM)版本7.1.3及更低版本管理思科自適應安全裝置(ASA)的特定問題的答案。

當Macintosh OS X聲稱「Cisco ASDM-IDM」已損壞且無法開啟時，如何開啟ASDM-IDM Launcher?

開啟Adaptive Security Device Manager-IPS Device Manager Launcher(ASDM-IDM Launcher)時，將顯示以下錯誤：

此錯誤也會出現在主控台中。可以在/Applications/Utilities/Console中找到該控制檯。

如何解決此問題？

這是由ASDM-IDM啟動器應用程式缺少簽名造成的。若要避免此問題，請導覽至Settings>Security and Privacy>General。在「Allow applications downloaded from」下，按一下Anywhere 單選按鈕。

也可以開啟Cisco ASDM-IDM軟體包並直接從/Cisco ASDM-IDM/Contents/Resources/Java/dm-launcher.jar啟動dm-launcher.jar。已開啟思科錯誤ID CSCuh84199以解決此問題。