目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

設定

驗證

與Firepower遷移工具相關的已知錯誤

相關資訊

簡介

本文檔介紹自適應安全裝置(ASA)到FPR4145上的Firepower威脅防禦(FTD)遷移的示例。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- ASA基礎知識

- 瞭解Firepower管理中心(FMC)和FTD

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- ASA版本9.12(2)

- FTD版本6.7.0

- FMC版本6.7.0

- Firepower遷移工具2.5.0版

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

以或格式匯出ASA.cfg配置.txt檔案。FMC必須部署在其下註冊的FTD。

設定

1.從software.cisco.com下載Firepower遷移工具，如下圖所示。

2.檢視並驗證Firepower遷移工具部分的要求。

3.如果計畫遷移大型配置檔案，請配置休眠設定，以便系統在遷移推送期間不進入休眠狀態。

3.1.對於Windows，導航到「控制面板」中的電源選項。按一下當前電源計畫旁邊的Change Plan Settings，然後將Put the computer to sleep切換為Never。 按一下「Save Changes」。

3.2.對於MAC，請導航至系統首選項>節能程式。 勾選「Prevent the Computer from Reading Automatically when the display is off（顯示器關閉時防止電腦自動休眠）」旁邊的框，然後將「Turn Display Off after（在滑動條後關閉顯示器）」拖到「Never（從不）」。

注意：當MAC使用者嘗試開啟下載的檔案時，此警告對話方塊將彈出。 忽略此問題並遵循步驟4.1。

4.1.對於MAC — 使用terminal並運行以下命令：

4.2.對於Windows — 按兩下Firepower遷移工具，以便在Google Chrome瀏覽器中啟動該工具。

5.接受許可證，如下圖所示：

6.在Firepower遷移工具的登入頁面上，按一下使用Cisco Connection Online(CCO)連結登入，以便使用單點登入憑證登入到Cisco.com帳戶。

註意：如果您沒有Cisco.com帳戶，請在Cisco.com登入頁面上建立。使用以下預設憑據登入：使用者名稱 — admin和密碼 — Admin123。

7.選擇來源配置。在此方案中，它是Cisco ASA(8.4+)。

8.如果您沒有到ASA的連線，請選擇Manual Upload。否則，您可以從ASA檢索運行配置，並輸入管理IP和登入詳細資訊。 在此案例中，已執行手動上傳。

註：如果檔案不受支援，則會出現此錯誤。 確保將格式更改為純文字檔案。(儘管具有擴展，但仍會出現.cfg錯誤。)

9.上傳檔案後，系統會分析元素，提供摘要，如下圖所示：

10.輸入要將ASA配置遷移到的FMC IP和登入憑證。確保可從工作站訪問FMC IP。

11.連線FMC後，其下方的託管FTD會顯示。

12.選擇要執行ASA配置遷移到的FTD。

註：建議選擇FTD裝置，否則介面、路由和站點到站點VPN配置必須手動完成。

13.選擇需要遷移的功能，如下圖所示：

14.選擇開始轉換，以啟動預遷移，預遷移將填充與FTD配置有關的要素。

15.按一下Download Report（先前出現），檢視遷移前報告，如下圖所示：

16.根據需要將ASA介面對映到FTD介面，如下圖所示：

17.將安全區域和介面組分配給FTD介面。

17.1.如果FMC已建立安全區域和介面組，則可以根據需要選擇它們：

17.2.如果需要建立安全區域和介面組，請按一下Add SZ & IG，如下圖所示：

17.3.否則，您可以繼續使用Auto-Create選項，該選項將分別建立名為ASA logical interface_sz和ASA logical interface_ig的安全區域和介面組。

18.審查並驗證所建立的每個FTD要素。 警報以紅色顯示，如下圖所示：

19.如果要編輯任何規則，可以選擇遷移操作，如下圖所示。在此步驟中，可以完成新增檔案和IPS策略的FTD功能。

註：如果FMC中已存在檔案策略，則會填充它們，如下圖所示。對於IPS策略以及預設策略，情況也是如此。

可以完成所需規則的日誌配置。在此階段，可以選擇FMC上現有的Syslog伺服器配置。

所選擇的規則操作會針對每個規則相應加亮。

20.同樣，根據您的配置，可以逐步檢視網路地址轉換(NAT)、網路對象、埠對象、介面、路由、VPN對象、站點到站點VPN隧道和其他元素。

注意：通知警報（如圖所示），以便更新預共用金鑰，因為它不會複製到ASA配置檔案中。導覽至Actions > Update Pre-Shared Key以輸入值。

21.最後，按一下螢幕右下角的Validate圖示，如下圖所示：

22.驗證成功後，按一下Push Configuration，如下圖所示：

23.遷移成功後，圖中顯示的資訊。

注意：如果遷移失敗，請按一下Download Report以檢視Post-migration報告。

驗證

使用本節內容，確認您的組態是否正常運作。

FMC驗證：

1. 導覽至Policies > Access Control > Access Control Policy > Policy Assignment，以確認已填充選取的FTD。

注意：遷移訪問控制策略具有帶字首的名稱FTD-Mig-ACP。 如果之前未選擇FTD，則必須在FMC上選擇FTD。

2.將策略推送到FTD。導覽至Deploy > Deployment > FTD Name > Deploy如下圖所示：

與Firepower遷移工具相關的已知錯誤

- 思科錯誤ID CSCwa56374 - FMT工具在區域對映頁面上掛起，錯誤是記憶體使用率高

- 思科錯誤ID CSCvz88730 - FTD連線埠通道管理介面型別的介面推送失敗

- 思科錯誤ID CSCvx21986 — 從埠通道遷移至目標平台 — 不支援虛擬FTD

- 思科錯誤ID CSCvy63003 — 如果FTD已經是叢集的一部分，則移轉工具必須停用介面功能

- 思科錯誤ID CSCvx08199 — 當應用程式引用超過50時需要拆分ACL

相關資訊

- 使用防火牆遷移工具將ASA防火牆遷移至威脅防禦

- 技術支援與文件 - Cisco Systems