目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

問題

系統日誌和調試輸出

解決方案

驗證

根CA證書更改 — 2018年10月

運行ASA的4100/9300平台

解決步驟

需要符合聯邦資訊處理標準(FIPS)的ASA軟體安裝

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何確定由於證書握手失敗導致的ASA智慧許可故障。

必要條件

需求

本文件沒有特定需求。

採用元件

本文件所述內容不限於特定軟體和硬體版本。

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

本文檔介紹如何應對2016年3月和2018年10月發生的更改，在這些更改中，主機tools.cisco.com的Web伺服器被遷移到不同的根證書頒發機構(CA)證書。遷移後，某些ASA（自適應安全裝置）裝置在註冊ID令牌或嘗試續訂當前授權時無法連線到智慧軟體許可門戶(託管在tools.cisco.com上)。已確定這是與證書相關的問題。具體來說，向ASA提供的新證書由不同於ASA預期並預載入的中間CA簽署。

問題

嘗試向智慧軟體許可門戶註冊ASAv時，註冊失敗，出現連線或通訊故障。show license registration和call-home test profile license命令會顯示這些輸出。

ASAv# show license registration

Registration Status: Retry In Progress.

Registration Start Time: Mar 22 13:25:46 2016 UTC

Registration Status: Retry In Progress.

Registration Start Time: Mar 22 13:25:46 2016 UTC

Last Retry Start Time: Mar 22 13:26:32 2016 UTC.

Next Scheduled Retry Time: Mar 22 13:45:31 2016 UTC.

Number of Retries: 1.

Last License Server response time: Mar 22 13:26:32 2016 UTC.

Last License Server response message: Communication message send response error

ASAv# call-home test profile License

INFO: Sending test message to DDCEService

ERROR: Failed: CONNECT_FAILED(35)

但是，ASAv可以解析tools.cisco.com並使用TCP ping在TCP埠443上連線。

系統日誌和調試輸出

嘗試註冊後ASAv上的Syslog輸出可以顯示以下內容：

%ASA-3-717009: Certificate validation failed. No suitable trustpoints found to validate

certificate serial number: 250CE8E030612E9F2B89F7058FD, subject name:

cn=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5,ou=(c) 2006 VeriSign\, Inc.

- For authorized use only,ou=VeriSign Trust Network,o=VeriSign\, Inc.,c=US, issuer name:

ou=Class 3 Public Primary Certification Authority,o=VeriSign\, Inc.,c=US .

%ASA-3-717009: Certificate validation failed. No suitable trustpoints found to validate

certificate serial number: 513FB9743870B73440418699FF, subject name:

cn=Symantec Class 3 Secure Server CA - G4,ou=Symantec Trust Network,o=Symantec

Corporation,c=US, issuer name: cn=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority

- G5,ou=(c) 2006 VeriSign\, Inc. - For authorized use only,ou=VeriSign Trust Network,

o=VeriSign\, Inc.,c=US .

有關詳細資訊，請在嘗試其他註冊時運行這些debug命令。出現安全套接字層錯誤。

debug license 255

debug license agent all

debug call-home all

debug ssl 255

具體來說，此訊息被視為輸出的一部分：

error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify

failed@s3_clnt.c:1492

在預設ASAv配置中，有一個名為_SmartCallHome_ServerCA的信任點，該信任點載入了證書並將其頒發給使用者名稱「cn=Verisign Class 3 Secure Server CA - G3」。

ASAv# show crypto ca certificate

CA Certificate

Status: Available

Certificate Serial Number: 6ecc7aa5a7032009b8cebc2d491

Certificate Usage: General Purpose

Public Key Type: RSA (2048 bits)

Signature Algorithm: SHA1 with RSA Encryption

Issuer Name:

cn=VeriSign Class 3 Public Primary Certification Authority - G5

ou=(c) 2006 VeriSign\, Inc. - For authorized use only

ou=VeriSign Trust Network

o=VeriSign\, Inc.

c=US

Subject Name:

cn=VeriSign Class 3 Secure Server CA - G3

ou=Terms of use at https:// verisign /rpa (c)10

ou=VeriSign Trust Network

o=VeriSign\, Inc.

c=US

OCSP AIA:

URL: http://ocsp verisign

CRL Distribution Points:

[1]  http://crl verisign/pca3-g5.crl

Validity Date:

start date: 00:00:00 UTC Feb 8 2010

end   date: 23:59:59 UTC Feb 7 2020

Associated Trustpoints: _SmartCallHome_ServerCA

但是，在前面的系統日誌中，ASA指示它從智慧軟體許可門戶獲取由名為「cn=Symantec Class 3 Secure Server CA - G4」的中間伺服器簽名的證書。

註：主題名稱相似，但有兩個差異；Verisign與Symantec在開頭，G3與G4在結尾。

解決方案

ASAv需要下載包含正確中間和/或根證書的信任池，以便驗證鏈。

在9.5.2及更高版本中，ASAv將信任池配置為在裝置本地時間10:00自動匯入：

ASAv# sh run crypto ca trustpool

crypto ca trustpool policy

auto-import

ASAv# sh run all crypto ca trustpool

crypto ca trustpool policy

revocation-check none

crl cache-time 60

crl enforcenextupdate

auto-import

auto-import url http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b

auto-import time 22:00:00

如果是初始安裝，且當時尚未啟動域名系統(DNS)查詢和Internet連線，則自動匯入尚未成功，需要手動完成。

在舊版本（如9.4.x）上，裝置上未配置trustpool auto-import，需要手動匯入。

在任何版本上，此命令都會匯入trustpool和相關證書：

ASAv# crypto ca trustpool import url http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b

Root file signature verified.

You are about to update the current trusted certificate pool

with the 17145 byte file at http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b

Do you want to continue? (y/n)

Trustpool import:

attempted:  14

installed:  14

duplicates: 0

expired:    0

failed:     0

驗證

使用手動命令匯入信任池或在本地時間晚上10:00之後匯入信任池後，此命令將驗證信任池中是否存在已安裝的證書：

ASAv# show crypto ca trustpool policy

14 trustpool certificates installed

Trustpool auto import statistics:

Last import result: FAILED

Next scheduled import at 22:00:00 UTC Wed Mar 23 2016

Trustpool Policy

Trustpool revocation checking is disabled

CRL cache time: 60 seconds

CRL next update field: required and enforced

Automatic import of trustpool certificates is enabled

Automatic import URL: http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b

Download time: 22:00:00

Policy Overrides:

None configured

注意：在先前的輸出中，由於DNS上次自動嘗試時未運行，上次自動更新匯入失敗，因此它仍然將上次自動匯入結果顯示為失敗。但是，已運行手動trustpool更新，並且已成功更新trustpool（因此顯示14個證書已安裝）。

安裝trustpool後，可以再次運行token registration命令以向智慧軟體許可門戶註冊ASAv。

ASAv# license smart register idtoken id_token force

如果ASAv已註冊到智慧軟體許可門戶，但授權續訂失敗，也可以手動嘗試這些操作。

ASAv# license smart renew auth

根CA證書更改 — 2018年10月

tools.cisco.com的根CA證書已於2018年10月5日星期五更改。

如果不允許與http://www.cisco.com/security/pki/trs/ios_core.p7b通訊，則當前部署的ASAv版本9.6(2)及更高版本以及運行ASA的Firepower 2100不會受到此更改的影響。  前面提到的所有ASA智慧許可平台都預設啟用證書自動匯入功能。  「show crypto ca trustpool」的輸出包含「QuoVadis Root CA 2」證書：

CA Certificate

Fingerprint: 5e397bddf8baec82e9ac62ba0c54002b

Issuer Name:

cn=QuoVadis Root CA 2

o=QuoVadis Limited

c=BM

Subject Name:

cn=QuoVadis Root CA 2

o=QuoVadis Limited

c=BM

對於新部署，您可以發出「crypto ca trustpool import default」命令，並下載包含QuoVadis證書的預設思科證書捆綁包。  如果這不起作用，您可以手動安裝證書：

asa(config)# crypto ca trustpoint QuoVadisRootCA2

asa(config-ca-trustpoint)# enrollment terminal

asa(config-ca-trustpoint)# crl configure

asav(config-ca-crl)# crypto ca authenticate QuoVadisRootCA2

Enter the base 64 encoded CA certificate.

End with the word "quit" on a line by itself

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIFtzCCA5+gAwIBAgICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwRTELMAkGA1UEBhMCQk0x

GTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZBgNVBAMTElF1b1ZhZGlzIFJv

b3QgQ0EgMjAeFw0wNjExMjQxODI3MDBaFw0zMTExMjQxODIzMzNaMEUxCzAJBgNV

BAYTAkJNMRkwFwYDVQQKExBRdW9WYWRpcyBMaW1pdGVkMRswGQYDVQQDExJRdW9W

YWRpcyBSb290IENBIDIwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCa

GMpLlA0ALa8DKYrwD4HIrkwZhR0In6spRIXzL4GtMh6QRr+jhiYaHv5+HBg6XJxg

Fyo6dIMzMH1hVBHL7avg5tKifvVrbxi3Cgst/ek+7wrGsxDp3MJGF/hd/aTa/55J

WpzmM+Yklvc/ulsrHHo1wtZn/qtmUIttKGAr79dgw8eTvI02kfN/+NsRE8Scd3bB

rrcCaoF6qUWD4gXmuVbBlDePSHFjIuwXZQeVikvfj8ZaCuWw419eaxGrDPmF60Tp

+ARz8un+XJiM9XOva7R+zdRcAitMOeGylZUtQofX1bOQQ7dsE/He3fbE+Ik/0XX1

ksOR1YqI0JDs3G3eicJlcZaLDQP9nL9bFqyS2+r+eXyt66/3FsvbzSUr5R/7mp/i

Ucw6UwxI5g69ybR2BlLmEROFcmMDBOAENisgGQLodKcftslWZvB1JdxnwQ5hYIiz

PtGo/KPaHbDRsSNU30R2be1B2MGyIrZTHN81Hdyhdyox5C315eXbyOD/5YDXC2Og

/zOhD7osFRXql7PSorW+8oyWHhqPHWykYTe5hnMz15eWniN9gqRMgeKh0bpnX5UH

oycR7hYQe7xFSkyyBNKr79X9DFHOUGoIMfmR2gyPZFwDwzqLID9ujWc9Otb+fVuI

yV77zGHcizN300QyNQliBJIWENieJ0f7OyHj+OsdWwIDAQABo4GwMIGtMA8GA1Ud

EwEB/wQFMAMBAf8wCwYDVR0PBAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBQahGK8SEwzJQTU7tD2

A8QZRtGUazBuBgNVHSMEZzBlgBQahGK8SEwzJQTU7tD2A8QZRtGUa6FJpEcwRTEL

MAkGA1UEBhMCQk0xGTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZBgNVBAMT

ElF1b1ZhZGlzIFJvb3QgQ0EgMoICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggIBAD4KFk2f

BluornFdLwUvZ+YTRYPENvbzwCYMDbVHZF34tHLJRqUDGCdViXh9duqWNIAXINzn

g/iN/Ae42l9NLmeyhP3ZRPx3UIHmfLTJDQtyU/h2BwdBR5YM++CCJpNVjP4iH2Bl

fF/nJrP3MpCYUNQ3cVX2kiF495V5+vgtJodmVjB3pjd4M1IQWK4/YY7yarHvGH5K

WWPKjaJW1acvvFYfzznB4vsKqBUsfU16Y8Zsl0Q80m/DShcK+JDSV6IZUaUtl0Ha

B0+pUNqQjZRG4T7wlP0QADj1O+hA4bRuVhogzG9Yje0uRY/W6ZM/57Es3zrWIozc

hLsib9D45MY56QSIPMO661V6bYCZJPVsAfv4l7CUW+v90m/xd2gNNWQjrLhVoQPR

TUIZ3Ph1WVaj+ahJefivDrkRoHy3au000LYmYjgahwz46P0u05B/B5EqHdZ+XIWD

mbA4CD/pXvk1B+TJYm5Xf6dQlfe6yJvmjqIBxdZmv3lh8zwc4bmCXF2gw+nYSL0Z

ohEUGW6yhhtoPkg3Goi3XZZenMfvJ2II4pEZXNLxId26F0KCl3GBUzGpn/Z9Yr9y

4aOTHcyKJloJONDO1w2AFrR4pTqHTI2KpdVGl/IsELm8VCLAAVBpQ570su9t+Oza

8eOx79+Rj1QqCyXBJhnEUhAFZdWCEOrCMc0u

-----END CERTIFICATE-----

quit

INFO: Certificate has the following attributes:

Fingerprint:     5e397bdd f8baec82 e9ac62ba 0c54002b

Do you accept this certificate? [yes/no]: yes

Trustpoint CA certificate accepted.

% Certificate successfully imported

運行ASA的4100/9300平台

此問題已影響現場運行依賴Firepower可擴展作業系統(FXOS)提供智慧許可資訊的ASA的大約4100/9300:

受影響的裝置：

FP9300-1-A-A-A /license # show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: TAC Cisco Systems, Inc.

Virtual Account: CALO

Export-Controlled Functionality: Allowed

Initial Registration: SUCCEEDED on Jul 01 18:37:38 2018 UTC

Last Renewal Attempt: FAILED on Oct 09 17:32:59 2018 UTC

Failure reason: Failed to authenticate server

解決步驟

要解決此問題，您需要建立新的信任點並在FXOS中輸入證書資料：

FPR-2-A /license # scope security

FPR-2-A /security # enter trustpoint QuoVadisRootCA2

FPR-2-A /security/trustpoint* # set certchain

Enter lines one at a time. Enter ENDOFBUF to finish. Press ^C to abort.

Trustpoint Certificate Chain:    (THIS PART NEEDS TO BE COPY/PASTED)

>

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIFtzCCA5+gAwIBAgICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwRTELMAkGA1UEBhMCQk0x

GTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZBgNVBAMTElF1b1ZhZGlzIFJv

b3QgQ0EgMjAeFw0wNjExMjQxODI3MDBaFw0zMTExMjQxODIzMzNaMEUxCzAJBgNV

BAYTAkJNMRkwFwYDVQQKExBRdW9WYWRpcyBMaW1pdGVkMRswGQYDVQQDExJRdW9W

YWRpcyBSb290IENBIDIwggIiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4ICDwAwggIKAoICAQCa

GMpLlA0ALa8DKYrwD4HIrkwZhR0In6spRIXzL4GtMh6QRr+jhiYaHv5+HBg6XJxg

Fyo6dIMzMH1hVBHL7avg5tKifvVrbxi3Cgst/ek+7wrGsxDp3MJGF/hd/aTa/55J

WpzmM+Yklvc/ulsrHHo1wtZn/qtmUIttKGAr79dgw8eTvI02kfN/+NsRE8Scd3bB

rrcCaoF6qUWD4gXmuVbBlDePSHFjIuwXZQeVikvfj8ZaCuWw419eaxGrDPmF60Tp

+ARz8un+XJiM9XOva7R+zdRcAitMOeGylZUtQofX1bOQQ7dsE/He3fbE+Ik/0XX1

ksOR1YqI0JDs3G3eicJlcZaLDQP9nL9bFqyS2+r+eXyt66/3FsvbzSUr5R/7mp/i

Ucw6UwxI5g69ybR2BlLmEROFcmMDBOAENisgGQLodKcftslWZvB1JdxnwQ5hYIiz

PtGo/KPaHbDRsSNU30R2be1B2MGyIrZTHN81Hdyhdyox5C315eXbyOD/5YDXC2Og

/zOhD7osFRXql7PSorW+8oyWHhqPHWykYTe5hnMz15eWniN9gqRMgeKh0bpnX5UH

oycR7hYQe7xFSkyyBNKr79X9DFHOUGoIMfmR2gyPZFwDwzqLID9ujWc9Otb+fVuI

yV77zGHcizN300QyNQliBJIWENieJ0f7OyHj+OsdWwIDAQABo4GwMIGtMA8GA1Ud

EwEB/wQFMAMBAf8wCwYDVR0PBAQDAgEGMB0GA1UdDgQWBBQahGK8SEwzJQTU7tD2

A8QZRtGUazBuBgNVHSMEZzBlgBQahGK8SEwzJQTU7tD2A8QZRtGUa6FJpEcwRTEL

MAkGA1UEBhMCQk0xGTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZBgNVBAMT

ElF1b1ZhZGlzIFJvb3QgQ0EgMoICBQkwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggIBAD4KFk2f

BluornFdLwUvZ+YTRYPENvbzwCYMDbVHZF34tHLJRqUDGCdViXh9duqWNIAXINzn

g/iN/Ae42l9NLmeyhP3ZRPx3UIHmfLTJDQtyU/h2BwdBR5YM++CCJpNVjP4iH2Bl

fF/nJrP3MpCYUNQ3cVX2kiF495V5+vgtJodmVjB3pjd4M1IQWK4/YY7yarHvGH5K

WWPKjaJW1acvvFYfzznB4vsKqBUsfU16Y8Zsl0Q80m/DShcK+JDSV6IZUaUtl0Ha

B0+pUNqQjZRG4T7wlP0QADj1O+hA4bRuVhogzG9Yje0uRY/W6ZM/57Es3zrWIozc

hLsib9D45MY56QSIPMO661V6bYCZJPVsAfv4l7CUW+v90m/xd2gNNWQjrLhVoQPR

TUIZ3Ph1WVaj+ahJefivDrkRoHy3au000LYmYjgahwz46P0u05B/B5EqHdZ+XIWD

mbA4CD/pXvk1B+TJYm5Xf6dQlfe6yJvmjqIBxdZmv3lh8zwc4bmCXF2gw+nYSL0Z

ohEUGW6yhhtoPkg3Goi3XZZenMfvJ2II4pEZXNLxId26F0KCl3GBUzGpn/Z9Yr9y

4aOTHcyKJloJONDO1w2AFrR4pTqHTI2KpdVGl/IsELm8VCLAAVBpQ570su9t+Oza

8eOx79+Rj1QqCyXBJhnEUhAFZdWCEOrCMc0u

-----END CERTIFICATE-----

>ENDOFBUF <---manually type this on a new line after the ----END OF CERTIFICATE---- line and press ENTER

接下來，提交更改，然後續訂許可證：

FPR-2-A /security/trustpoint* # comm

FPR-2-A /security/trustpoint # scope license

FPR-2-A /license # scope licdebug

FPR-2-A /license/licdebug # renew

現在，您必須驗證許可是否已續訂：

FP9300-1-A-A-A /license/licdebug # show license all

Smart Licensing Status

======================

Smart Licensing is ENABLED

Registration:

Status: REGISTERED

Smart Account: TAC Cisco Systems, Inc.

Virtual Account: CALO

Export-Controlled Functionality: Allowed

Initial Registration: SUCCEEDED on Jul 01 18:37:38 2018 UTC

Last Renewal Attempt: SUCCEEDED on Oct 09 17:39:07 2018 UTC

Next Renewal Attempt: Apr 07 17:39:08 2019 UTC

Registration Expires: Oct 09 17:33:07 2019 UTC

License Authorization:

Status: AUTHORIZED on Oct 09 17:39:12 2018 UTC

Last Communication Attempt: SUCCESS on Oct 09 17:39:12 2018 UTC

Next Communication Attempt: Nov 08 17:39:12 2018 UTC

Communication Deadline: Jan 07 17:33:11 2019 UTC

需要符合聯邦資訊處理標準(FIPS)的ASA軟體安裝

對於需要FIPS合規性的基於ASA的平台，QuoVadis根CA 2證書的匯入可能會因不符合簽名加密要求而失敗，並且此消息可以顯示：

Do you accept this certificate? [yes/no]: yes

Trustpoint CA certificate is not FIPS compliant.

% Error in saving certificate: status = FAIL

作為符合FIPS的ASA安裝的解決方法，請匯入HydrantID SSL ICA G2中間證書。HydrantID SSL ICA G2證書如下所示，並符合sha256WithRSAEncryption簽名演算法要求，請參閱本文中顯示的文檔，以便根據您的平台載入證書：

-----BEGIN CERTIFICATE-----

MIIGxDCCBKygAwIBAgIUdRcWd4PQQ361VsNXlG5FY7jr06wwDQYJKoZIhvcNAQEL

BQAwRTELMAkGA1UEBhMCQk0xGTAXBgNVBAoTEFF1b1ZhZGlzIExpbWl0ZWQxGzAZ

BgNVBAMTElF1b1ZhZGlzIFJvb3QgQ0EgMjAeFw0xMzEyMTcxNDI1MTBaFw0yMzEy

MTcxNDI1MTBaMF4xCzAJBgNVBAYTAlVTMTAwLgYDVQQKEydIeWRyYW50SUQgKEF2

YWxhbmNoZSBDbG91ZCBDb3Jwb3JhdGlvbikxHTAbBgNVBAMTFEh5ZHJhbnRJRCBT

U0wgSUNBIEcyMIICIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAg8AMIICCgKCAgEA9p1ZOA9+

H+tgdln+STF7bdOxvnOERYyjo8ZbKumzigNePSwbQYVWuso76GI843yjaX2rhn0+

Jt0NVJM41jVctf9qwacVduR7CEi0qJgpAUJyZUuB9IpFWF1Kz14O3Leh6URuRZ43

RzHaRmNtzkxttGBuOtAg+ilOuwiGAo9VQLgdONlqQFcrbp97/fO8ZIqiPrbhLxCZ

fXkYi3mktZVRFKXG62FHAuH1sLDXCKba3avDcUR7ykG4ZXcmp6kl14UKa8JHOHPE

NYyr0R6oHELOGZMox1nQcFwuYMX9sJdAUU/9SQVXyA6u6YtxlpZiC8qhXM1IE00T

Q9+q5ppffSUDMC4V/5If5A6snKVP78M8qd/RMVswcjMUMEnov+wykwCbDLD+IReM

A57XX+HojN+8XFTL9Jwge3z3ZlMwL7E54W3cI7f6cxO5DVwoKxkdk2jRIg37oqSl

SU3z/bA9UXjHcTl/6BoLho2p9rWm6oljANPeQuLHyGJ3hc19N8nDo2IATp70klGP

kd1qhIgrdkki7gBpanMOK98hKMpdQgs+NY4DkaMJqfrHzWR/CYkdyUCivFaepaFS

K78+jVu1oCMOFOnucPXL2fQa3VQn+69+7mA324frjwZj9NzrHjd0a5UP7waPpd9W

2jZoj4b+g+l+XU1SQ+9DWiuZtvfDW++k0BMCAwEAAaOCAZEwggGNMBIGA1UdEwEB

/wQIMAYBAf8CAQAweAYDVR0gBHEwbzAIBgZngQwBAgEwCAYGZ4EMAQICMA4GDCsG

AQQBvlgAAmQBAjBJBgwrBgEEAb5YAAOHBAAwOTA3BggrBgEFBQcCARYraHR0cDov

L3d3dy5oeWRyYW50aWQuY29tL3N1cHBvcnQvcmVwb3NpdG9yeTByBggrBgEFBQcB

AQRmMGQwKgYIKwYBBQUHMAGGHmh0dHA6Ly9vY3NwLnF1b3ZhZGlzZ2xvYmFsLmNv

bTA2BggrBgEFBQcwAoYqaHR0cDovL3RydXN0LnF1b3ZhZGlzZ2xvYmFsLmNvbS9x

dnJjYTIuY3J0MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjAfBgNVHSMEGDAWgBQahGK8SEwzJQTU

7tD2A8QZRtGUazA5BgNVHR8EMjAwMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLnF1b3ZhZGlz

Z2xvYmFsLmNvbS9xdnJjYTIuY3JsMB0GA1UdDgQWBBSYarYtLr+nqp/299YJr9WL

V/mKtzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAlraik8EDDUkpAnIOajO9/r4dpj/Zry76

6SH1oYPo7eTGzpDanPMeGMuSmwdjUkFUPALuWwkaDERfz9xdyFL3N8CRg9mQhdtT

3aWQUv/iyXULXT87EgL3b8zzf8fhTS7r654m9WM2W7pFqfimx9qAlFe9XcVlZrUu

9hph+/MfWMrUju+VPL5U7hZvUpg66mS3BaN15rsXv2+Vw6kQsQC/82iJLHvtYVL/

LwbNio18CsinDeyRE0J9wlYDqzcg5rhD0rtX4JEmBzq8yBRvHIB/023o/vIO5oxh

83Hic/2Xgwksf1DKS3/z5nTzhsUIpCpwkN6nHp6gmA8JBXoUlKQz4eYHJCq/ZyC+

BuY2vHpNx6101J5dmy7ps7J7d6mZXzguP3DQN84hjtfwJPqdf+/9RgLriXeFTqwe

snxbk2FsPhwxhiNOH98GSZVvG02v10uHLVaf9B+puYpoUiEqgm1WG5mWW1PxHstu

Ew9jBMcJ6wjQc8He9rSUmrhBr0HyhckdC99RgEvpcZpV2XL4nPPrTI2ki/c9xQb9

kmhVGonSXy5aP+hDC+Ht+bxmc4wN5x+vB02hak8Hh8jIUStRxOsRfJozU0R9ysyP

EZAHFZ3Zivg2BaD4tOISO8/T2FDjG7PNUv0tgPAOKw2t94B+1evrSUhqJDU0Wf9c

9vkaKoPvX4w=

-----END CERTIFICATE-----

相關資訊

- 思科技術支援與下載