目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

網路圖表

組態

VPN功能模板

裝置範本

驗證

使用案例

限制

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何使用vManage功能模板配置TLOC Extension。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- vManage功能模板的使用

- 必須在vManage上成功登入兩(2)個vEdge裝置

採用元件

本文中的資訊係根據以下軟體和硬體版本：

- 思科vManage 20.6.3版

- vEdge 20.6.3

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

網路圖表

網路拓撲

組態

本文檔假定您已配置了其餘功能模板。相同的功能模板工作流適用於Cisco IOS® XE SD-WAN裝置。

共建立4個功能模板以應用於vEdge裝置模板。

VPN功能模板

此功能模板包括VPN 0、VPN介面乙太網（主WAN連線）、VPN介面乙太網（隧道/NoTlocExt）和VPN介面乙太網(TlocExt/NoTunnel)：

VPN功能模板

建立特徵範本的步驟：

1. VPN 0：在基本配置部分選擇傳輸VPN的特定裝置值，並在DNS部分增加DNS伺服器地址：

VPN 0功能模板基本配置

在IPv4路由部分中，為2個下一跳地址（主WAN和TLOC-EXT）增加帶有特定裝置值的字首：

VPN 0功能模板IPv4路由

VPN 0功能模板IPv4路由下一跳

2. VPN介面乙太網（主WAN連線）：確保介面處於no shutdown狀態。為介面名稱、說明和IP地址選擇特定的裝置值：

主要WAN介面功能模板基本配置

確保將隧道介面設定為ON。選擇主要WAN顏色的特定裝置值：

VPN 0功能模板隧道介面

確保公共WAN介面的NAT設定為ON：

VPN 0介面模板NAT

3. VPN介面乙太網（TLOC-EXT/NO隧道介面）：確保TLOC-Ext介面處於no shutdown狀態。選擇介面、說明和IP地址的特定裝置值。確保將隧道介面設定為Off：

TLOC-EXT/NO隧道介面基本配置

在進階區段中新增TLOC-Ext介面：

TLOC-Ext介面

4. VPN介面乙太網（隧道介面/無Tloc-ext）：確保介面處於no shutdown狀態。選擇介面、說明和IP地址的特定裝置值：

隧道介面/無Tloc-ext基本配置

確保將隧道介面設定為ON。選取Tloc-Ext顏色的特定裝置值：

通道介面

裝置範本

建立裝置範本的步驟：

1.從功能模板建立裝置模板：

功能模板中的裝置模板

2. 植入所有必要的功能樣版：

裝置模板詳細資訊及功能模板基本配置

裝置模板詳細資訊及功能模板傳輸和管理

3. 將兩台裝置都連線到裝置模板：

將裝置附加至範本

4. 將兩台裝置從可用裝置移至選定裝置頁籤：

將裝置從可用裝置移動到選定裝置

5. 輸入兩個裝置的所有必要明細：

站點35_vEdge1

更新值1

站點35_vEdge2

更新值2

6. 驗證所選值是否適用於以下裝置：

站點35_vEdge1

配置預覽1

站點35_vEdge2

配置預覽2

6. 最後，將這些配置推送到裝置：

配置配置

下面的輸出捕獲了成功推送模板後vpn 0的運行配置：

站點35_vEdge1

Site35_vEdge1# show run vpn 0

vpn 0

interface ge0/0

ip address 10.201.237.120/24

ipv6 dhcp-client

nat

!

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color private1

max-control-connections 1

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

!

no shutdown

!

interface ge0/1

description TunnelInterface_NoTLOCExt

ip address 192.168.30.4/24

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color private2

max-control-connections 1

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

!

no shutdown

!

interface ge0/2

description TLOC_NoTunnelInterface

ip address 192.168.40.4/24

tloc-extension ge0/0

no shutdown

!

ip route 0.0.0.0/0 10.201.237.1

ip route 0.0.0.0/0 192.168.30.5

!

Site35_vEdge1#

站點35_vEdge2

Site35_vEdge2#

Site35_vEdge2#

Site35_vEdge2#

Site35_vEdge2# sh run vpn 0

vpn 0

interface ge0/0

ip address 10.201.237.66/24

ipv6 dhcp-client

nat

!

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color private2

max-control-connections 1

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

!

no shutdown

!

interface ge0/1

description TLOC_NoTunnelInterface

ip address 192.168.30.5/24

tloc-extension ge0/0

no shutdown

!

interface ge0/2

description TunnelInterface_NoTLOCExt

ip address 192.168.40.5/24

tunnel-interface

encapsulation ipsec

color private1

max-control-connections 1

no allow-service bgp

allow-service dhcp

allow-service dns

allow-service icmp

no allow-service sshd

no allow-service netconf

no allow-service ntp

no allow-service ospf

no allow-service stun

allow-service https

!

no shutdown

!

ip route 0.0.0.0/0 10.201.237.1

ip route 0.0.0.0/0 192.168.40.4

!

Site35_vEdge2#

驗證

1. 範本已成功附加至兩個裝置：

模板推送成功

2. 透過主WAN和TLOC-Ext介面控制連線：

控制連線驗證1

控制連線驗證2

使用案例

根據本地站點設計，也可以使用L2或L3 TLOC擴展來實施TLOC擴展。

1. L2 TLOC擴展：這些擴展位於同一廣播域或同一子網中。

2. L3 TLOC擴展：這些擴展由L3裝置分隔，可以運行任何路由協定（僅在Cisco IOSXE SD-WAN裝置上受支援）

注意：請參閱Cisco SD-WAN設計手冊的「廣域網邊緣部署」一章中的「TLOC擴展」部分。

限制

僅●L3路由介面支援TLOC和TLOC擴展介面。L2交換機埠/SVI不能用作WAN/隧道介面，並且只能在服務端使用。

● LTE也不用作WAN邊緣路由器之間的TLOC擴展介面。

● 僅Cisco IOSXE SD-WAN路由器支援L3 TLOC擴展，而vEdge路由器不支援這些擴展。

●TLOC擴展在繫結到環回隧道介面的傳輸介面上不起作用。

相關資訊

- 思科技術支援與下載