目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

使用模板的密碼恢復步驟

案例 1.帶有控制連線的裝置以及附加的模板

案例 2.控制連線處於開啟狀態且沒有附加模板的裝置

相關資訊

簡介

本檔案介紹在思科軟體定義廣域網(SD-WAN)環境中使用範本復原裝置的密碼復原步驟。

必要條件

需求

思科建議您瞭解Cisco SD-WAN解決方案。

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體和硬體版本：

- vManage 20.6.4

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

在多次嘗試登入失敗後，裝置已被鎖定，並且收到帳戶被鎖定的消息。

使用模板的密碼恢復步驟

以下是兩個案例，可用於在帳戶鎖定時恢復裝置的密碼。

案例 1.控制連線處於開啟狀態且已連線模板的裝置

步驟 1.在vManage GUI Dashboard中，導航到Configuration > Templates。

步驟 2.導航到附加到該裝置的Device模板。

步驟 3.選擇頁面右側的……，然後選擇「查看」。

步驟 4.在Basic Information下，向下滾動直到看到AAA。 複製功能模板名稱。在螢幕頂部，按一下功能。

步驟 5.在Search框中，貼上步驟4 中的AAA Feature Template名稱並輸入。 選擇頁面右側的……

步驟 6.從下拉選單中選擇Edit。

步驟 7.選擇Local，找到Username，然後按一下Edit Icon編輯密碼。

步驟8.更新Password資訊，選擇Save Changes，然後在螢幕底部選擇Update。

註：如果密碼中使用了感歎號，則整個密碼必須用引號括起來。

步驟 9.繼續將更新的模板附加到裝置。

步驟 10. 使用步驟8中建立的新密碼登入裝置。

案例 2.控制連線處於開啟狀態且沒有附加模板的裝置

步驟 1.在vManage GUI Dashboard中，導航到Configuration > Templates。

步驟 2.選擇Feature。 按一下Add Template（新增模板）。

步驟 3.選擇裝置型號。 在Basic Information下，選擇AAA。

步驟 4.填寫Template Name和Description。導覽至Local。

步驟 5.按一下New User，填寫Name、Password和User Groups。 按一下「Add」。

註：如果在密碼中使用感歎號，則整個密碼必須用引號括起來。

步驟 6. 驗證步驟5中建立的New User。 按一下「Save」。

步驟 7.將AAA模板附加到裝置模板，然後推送該模板。

步驟 8.要建立裝置模板的其餘部分，請導航至Cisco SD-WAN版本20.x — 配置裝置。

步驟 9.使用步驟5中的新使用者名稱和密碼登入裝置。

相關資訊

- Cisco SD-WAN系統和介面配置指南，Cisco IOS XE版本17.x

- 系統和介面配置指南，Cisco SD-WAN版本20.x

- 技術支援與文件 - Cisco Systems