目錄

簡介

必要條件

需求

採用元件

背景資訊

限制

組態

透過CLI進行配置

透過模板進行配置

功能模板

驗證

簡介

本文檔介紹如何配置和監控vEdge路由器傳輸介面上的上行和下行頻寬利用率。

必要條件

需求

思科建議您瞭解以下主題：

- 思科軟體定義廣域網路(SD-WAN)

採用元件

本檔案根據這些軟體和硬體版本：

- SD-WAN控制器(20.9.4.1)

- vEdge雲路由器(20.6.4)

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

背景資訊

當流量超過VPN 0 WAN介面上總可用頻寬的85%時，上行和下行頻寬功能有助於生成通知事件。

- 要在WAN介面上接收的流量超過可用頻寬的85%時生成警報，請配置downstream bandwidth命令。

- 要在WAN介面上傳輸的資料流超過可用頻寬的85%時生成警報，請配置upstream bandwidth命令。

bandwidth-upstream和bandwidth-downstream的值以千位/秒(kbps)為單位。如果介面達到配置的特定限制的85%，將生成事件。

注意：路由器中本地生成的事件透過網路配置協定(NETCONF)傳送到Cisco Catalyst SD-WAN Manager。

限制

- 此功能在Cisco® IOS XE SDWAN裝置上不受支援，但在運行Viptela OS的vEdge上不受支援。

- 思科漏洞ID CSCvq89912。

組態

透過CLI進行配置

以kbps為單位輸入所需的值並儲存配置。

vEdge# config

vEdge(config)# vpn 0

vEdge(config-vpn-0)# interface ge0/0

vEdge(config-interface-ge0/0)# bandwidth-upstream 5

vEdge(config-interface-ge0/0)# bandwidth-downstream 5

vEdge(config-interface-ge0/0)# commit

透過模板進行配置

功能模板

導航到Configuration > Templates > Feature Template > Add Template > VPN Interface Ethernet。

輸入所需值並儲存模板。

驗證

使用以下命令驗證配置是否正確應用。

vEdge# show run vpn 0

vpn 0

interface ge0/0

ip dhcp-client

ipv6 dhcp-client

tunnel-interface

encapsulation ipsec

allow-service all

!

no shutdown

bandwidth-upstream   5

bandwidth-downstream 5

vEdge#show interface detail | begin ge0/0

----- output omitted ------

bandwidth-upstream            5

bandwidth-downstream          5

----- output omitted ------

驗證Viptela Edge裝置上的警報。

vEdge# show notification stream viptela

notification

eventTime 2024-04-11T17:13:57.072397+00:00

interface-bw

severity-level major

host-name vEdge

system-ip 192.168.4.1

vpn-id 0

if-name ge0/0

if-cfg-bw-kbps 5

traffic-direction upstream

duration 300

!

notification

eventTime 2024-04-11T16:42:57.072397+00:00

interface-bw

severity-level major

host-name vEdge

system-ip 192.168.4.1

vpn-id 0

if-name ge0/0

if-cfg-bw-kbps 5

traffic-direction downstream

duration 300

在Cisco Catalyst SD-WAN Manager圖形使用者介面(GUI)上，Monitor > logs > Events下顯示通知。

導航到警報，然後點選警報的三點(...) > Device details。 Cisco Catalyst SD-WAN Manager GUI提供警報的所有相關資訊：

- 流量以哪個方向傳輸。

- 配置的閾值。

- 介面名稱和持續時間（秒）。

相關資訊

- 命令參考

- 監控傳輸電路的頻寬