目錄

簡介

背景

必要條件

需求

採用元件

主要原因

設定

疑難排解

簡介

本文檔介紹NTP如何在SD-WAN交換矩陣中跨裝置保持準確的時間同步。

背景

如果沒有正確的時間同步，安全通訊、證書驗證和日誌記錄等關鍵操作可能會失敗。SD-WAN是基於證書的安全策略驅動型網路解決方案。使用NTP的時間同步是維護SD-WAN交換矩陣的完整性、安全性和功能的基礎。

必要條件

需求

思科建議您瞭解思科軟體定義廣域網(SDWAN)解決方案。

採用元件

本檔案中的資訊是根據以下軟體版本：

- C8000V版本17.15.03a

- vManage版本20.15.03.1

本文中的資訊是根據特定實驗室環境內的裝置所建立。文中使用到的所有裝置皆從已清除（預設）的組態來啟動。如果您的網路運作中，請確保您瞭解任何指令可能造成的影響。

主要原因

- SD-WAN使用數位證書進行裝置身份驗證。這些證書具有有效開始日期和到期日期。如果裝置時鐘不準確，它會認為證書已過期或尚未生效。

vbond-west# show orchestrator connections-history

PEER     PEER     PEER             SITE        DOMAIN      PEER             PRIVATE  PEER             PUBLIC                                                     REPEAT

INSTANCE TYPE     PROTOCOL SYSTEM IP        ID          ID          PRIVATE IP       PORT     PUBLIC IP        PORT    REMOTE COLOR     STATE             LOCAL/REMOTE    COUNT DOWNTIME

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0        vmanage  dtls     10.1.1.7          101019      0           10.1.2.190       12646    192.168.2.190    12646   default          tear_down          CRTVERFL/CRTVERFL

CRTVERFL — 無法驗證對等證書
在這種情況下，由於時間超出了證書有效日期，將會出現「Fail to Verify Peer Certificate」錯誤。

- 邊緣路由器和控制器之間的DTLS/TLS隧道取決於基於證書的身份驗證。時間不匹配可能會導致握手失敗，從而導致控制連線中斷。

- 邊緣裝置和控制器上的日誌帶有時間戳。如果時間不同步，來自不同裝置的日誌將不對齊，使得事件關聯和故障排除變得困難。

- vAnalytics和外部監控系統等工具依賴精確的時間戳進行SLA監控、效能報告和事件關聯。

設定

本文檔介紹如何使用功能模板、配置組和CLI配置NTP。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/system-interface/vedge-20-x/systems-interfaces-book/systems-interfaces.html#c-NTP-12298

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/sdwan/configuration/system-interface/ios-xe-17/systems-interfaces-book-xe-sdwan/m-02system-and-interfaces.html#ntp-server-cg

參考配置

控制器

system

ntp

keys

authentication 1001 md5 $4$KXLzYT9k6M8zj4BgLEFXKw==

authentication 1002 md5 $4$KXLzYTxk6M8zj4BgLEFXKw==

authentication 1003 md5 $4$KXLzYT1k6M8zj4BgLEFXKw==

trusted 1001 1002

!

server 192.168.15.243

key     1001

vpn     512

version 4

exit

server 192.168.15.242

key     1002

vpn     512

version 4

exit

server us.pool.ntp.org

vpn     512

version 4

exit

!

!

思科邊緣路由器

cEdge_DC1_West_R01#show running-config | sec ntp

ntp server time.google.com prefer

ntp server pool.ntp.org

cEdge_DC1_West_R01#show sdwan running-config ntp

ntp server pool.ntp.org version 4

ntp server time.google.com prefer version 4

If Mgmt VRF is used:

ntp server vrf Mgmt-intf pool.ntp.org version 4

附註：如果將VPN 0用於NTP配置，則必須在隧道介面上允許NTP服務。如果將FQDN主機用於NTP伺服器，則裝置必須配置DNS才能將FQDN解析為IP地址。

疑難排解

本文檔可用於驗證NTP並瞭解NTP同步的不同階段，以便解決控制器和邊緣裝置上的問題：

控制器：

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/sd-wan/221015-understand-ntp-association-codes-in-sd-w.html

vEdge:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/vedge-router/220330-troubleshoot-network-time-protocol-ntp.html

cEdge:

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/network-time-protocol-ntp/116161-trouble-ntp-00.html