目錄

簡介

背景資訊

SD-WAN Manager群集升級過程：版本20.9.x到20.12.x

必要條件

升級前驗證檢查

升級程式

升級後驗證檢查

SD-WAN Manager群集升級過程：版本20.9.5.2/20.9.7到20.15.x

必要條件

升級前驗證檢查

升級程式

升級後驗證檢查

SD-WAN Manager群集升級過程：版本20.12.x到20.15.x

必要條件

升級前驗證檢查

升級程式

升級後驗證檢查

SD-WAN Manager群集升級過程：版本20.15.x到20.18.x

必要條件

升級前驗證檢查

升級程式

升級後驗證檢查

簡介

本文檔介紹跨不同軟體版本升級Cisco SD-WAN vManage群集的明確而實用的參考。

背景資訊

本文檔介紹所有主要升級方案，包括直接和多步驟路徑，以幫助工程師安全地計畫和執行升級。本文檔還概述了推薦的順序、關鍵預檢查、群集注意事項和升級後驗證，以確保最小的中斷和一致的系統穩定性。

SD-WAN Manager群集升級過程：版本20.9.x到20.12.x

必要條件

附註：基本版本必須是20.9.5.2版或更高版本的20.9.x系列，才能升級到20.12.x或更高版本。如果當前版本低於20.9.5.2，請升級到20.9.5.2或更高版本20.9.x版本。

1.控制器快照

在開始升級過程之前，建立所有SD-WAN控制器的完整快照。

2.配置資料庫備份

使用request nms configuration-db backup path <path_and_filename> 命令執行配置資料庫的備份，並將其儲存在sd-wan manager伺服器外部的位置。

3. sd-wan管理器節點上的AURA運行狀況檢查

對所有sd-wan管理器節點執行AURA運行狀況檢查，如https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/sd-wan/220514-execute-the-aura-script-on-vmanage.html中所述。

4.映像分發到sd-wan manager伺服器

將20.12.5升級映像「vmanage-20.12.5-x86_64.tar.gz」手動複製到群集中每個Cisco sd-wan manager伺服器上的/home/admin目錄。

5.影象驗證

確認升級映像已成功複製到所有sd-wan manager伺服器上的/home/admin位置。

6.六節點群集角色驗證

對於六節點sd-wan manager集群升級，請驗證sd-wan manager persona分佈是否包含三個COMPUTE_DATA節點和三個DATA節點。此資訊可在sd-wan manager cluster management頁面上確認。

7.軟體庫存管理

- 在每個sd-wan manager節點上執行show software命令以驗證安裝的軟體版本。

- 確保每個sd-wan manager節點上安裝的軟體映像不超過兩個。

- 如果存在其他映像，則使用request software remove <version>命令刪除過期的已安裝映像。

輸出示例：

vmanage3-2093# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

--------------------------------------------------------------------------

20.12.5 false false - - 2025-11-24T05:09:38-00:00

20.9.7 true true - - 2025-11-24T05:09:30-00:00

升級前驗證檢查

8.控制連線穩定性驗證

- 驗證所有SD-WAN控制器之間控制連線的穩定性。

- 捕獲sd-wan manager控制面板的螢幕截圖以供文檔之用。

9.現場核查

選擇代表性站點並捕獲以下日誌和輸出：

a.控制連線驗證

show sd-wan control connections

b.BFD作業階段驗證

show sd-wan bfd sessions

c.路由表驗證

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <vpn_id>

d.應用服務測試

客戶從最少五個分支機構位置執行應用程式服務測試。

10. vSmart控制器驗證

a.控制連線

執行show control connections以驗證每個vSmart是否維護與所有控制器的控制連線。

b.OMP對等體狀態

執行show omp peers以驗證每個vSmart控制器上的對等體數量。

c. OMP摘要

執行show omp summary以驗證整體OMP狀態。

升級程式

這些高級步驟概括了升級過程：

1.軟體安裝

使用request software install <path>命令在每個Cisco sd-wan manager伺服器上安裝升級映像。不要在此階段啟用影象。

2.軟體啟用

使用request software activate <version>命令啟用每個Cisco sd-wan manager服務器上的升級映像。請注意，所有sd-wan管理器節點將同時重新啟動。

3.升級確認

在啟用後15分鐘內使用request software upgrade-confirm命令確認升級。

附註：升級後，需要手動升級配置資料庫。在重新啟動後20-25分鐘允許服務初始化。在此期間，您將看到App-server和配置資料庫服務不會自動啟動，因為它們需要手動升級過程。

4.服務狀態驗證

- 在所有節點上執行「request nms all status」以驗證服務的狀態。

- 驗證除App-server和配置資料庫之外的所有服務是否均可操作。

預期觀察結果：App-server將處於關閉狀態，並且配置資料庫將持續重新啟動。

5.配置資料庫升級

- 僅在運行配置數據庫服務的一個節點上執行配置資料庫升級。

- 成功完成後，App-server和Config-DB服務將在所有節點上重新啟動。

在一個配置資料庫節點上執行此命令：

vmanage-2# request nms configuration-db upgrade

== Upgrading configuration-db to 4.4.15 version..

== The configuration-db upgrade logs are available at /var/log/nms/neo4j-upgrade.log file

== Previous software version on this vmanage: 20.9.7

== Copying dump files remotely

== Loading configuration-db on remote nodes

== Starting configuration-db in all nodes

== Checking for remote nodes

== Starting application server.

== Configuration-db upgrade completed!

== Waiting for instances to synchronize...

== Successfully upgraded configuration-db to 4.4.15 version.

6.最終服務狀態驗證

- 在配置資料庫升級完成後等待約5分鐘。

- 在所有節點上執行「request nms all status」以驗證所有服務是否均可操作。

升級後驗證檢查

1.軟體版本驗證

驗證所有控制器是否都運行正確的軟體版本。

2.sd-wan manager服務狀態驗證

確認sd-wan manager伺服器上的所有服務均正常運行。

3.控制器間連線驗證

檢驗所有控制器之間的控制連線。

4.策略啟用驗證

確認已在sd-wan manager伺服器上正確啟用策略。

5.控制連線分佈驗證

- 驗證是否已在所有sd-wan管理器節點上正確分配了控制連線。

- 導航到Monitor > Network，然後驗證控制連線列。

6.站點級別的升級後驗證

在執行升級前檢查的所有站點上執行下列驗證測試：

a.控制連線和BFD會話驗證

show sd-wan control connections

show sd-wan bfd sessions

b.路由驗證

show ip route

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <vpn_id>

c.資料中心服務可達性

驗證與所有資料中心服務的可達性。

d.模板同步驗證

驗證升級後裝置模板是否正確連線並同步。

e.來自vSmart的策略驗證

執行「show sd-wan policy from-vsmart」以驗證策略分配。

f.使用者驗收測試

在所有經過驗證的站點上執行使用者驗收測試以確保應用程式功能。

SD-WAN Manager群集升級過程：版本20.9.5.2/20.9.7到20.15.x

必要條件

1.控制器快照

在開始升級過程之前，建立所有SD-WAN控制器的完整快照。

2.配置資料庫備份

使用request nms configuration-db backup path <path_and_filename>命令執行配置資料庫的備份，並將其儲存在sd-wan manager伺服器外部的位置。

3. sd-wan管理器節點上的AURA運行狀況檢查

對所有sd-wan管理器節點執行AURA運行狀況檢查，如https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/sd-wan/220514-execute-the-aura-script-on-vmanage.html中所述。

4.映像分發到sd-wan manager伺服器

將20.15.2升級映像「vmanage-20.15.2-x86_64.tar.gz」手動複製到群集中每個Cisco sd-wan manager伺服器上的/home/admin目錄。

5.影象驗證

確認升級映像已成功複製到所有sd-wan manager伺服器上的/home/admin位置。

6.六節點群集角色驗證

對於六節點sd-wan manager集群升級，請驗證sd-wan manager persona分佈是否包含三個COMPUTE_DATA節點和三個DATA節點。此資訊可在sd-wan manager cluster management頁面上確認。

7.軟體庫存管理

- 在每個sd-wan manager節點上執行show software命令以驗證安裝的軟體版本。

- 確保每個sd-wan manager節點上安裝的軟體映像不超過兩個。

- 如果存在其他映像，則使用request software remove <version>命令刪除過期的已安裝映像。

輸出示例：

升級前驗證檢查

8.控制連線穩定性驗證

- 驗證所有SD-WAN控制器之間控制連線的穩定性。

- 捕獲sd-wan manager控制面板的螢幕截圖以供文檔之用。

9.現場核查

選擇代表性站點並捕獲以下日誌和輸出：

a.控制連線驗證

show sd-wan control connections

b.BFD作業階段驗證

show sd-wan bfd sessions

c.路由表驗證

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <vpn_id>

d.應用服務測試

客戶從最少五個分支機構位置執行應用程式服務測試。

10. vSmart控制器驗證

a.控制連線

執行「show control connections」以驗證每個vSmart是否與所有控制器保持控制連線。

b.OMP對等體狀態

執行「show omp peers」以驗證每個vSmart控制器上的對等體數量。

c. OMP摘要

執行「show omp summary」以驗證整體OMP狀態。

升級程式

這些高級步驟概括了升級過程：

1.軟體安裝

使用request software install <path>命令在每個Cisco sd-wan manager伺服器上安裝升級映像。不要在此階段啟用影象。

vmanage1#request software install /home/admin/vmanage-20.15.2-x86_64.tar.gz

Signature verification Suceeded.

Signature verification Suceeded.

[2025-09-25 09:04:19,066][INFO][upgrade-context]: Upgrade context written to destination path: /opt/data/extra-packages/20.15.2/upgrade-context.json

Signature verification Suceeded.

Successfully installed version: 20.15.2

vmanage1#

vmanage2#request software install /home/admin/vmanage-20.15.2-x86_64.tar.gz

Signature verification Suceeded.

Signature verification Suceeded.

[2025-09-25 09:04:19,066][INFO][upgrade-context]: Upgrade context written to destination path: /opt/data/extra-packages/20.15.2/upgrade-context.json

Signature verification Suceeded.

Successfully installed version: 20.15.2

vmanage2#

vmanage3#request software install /home/admin/vmanage-20.15.2-x86_64.tar.gz

Signature verification Suceeded.

Signature verification Suceeded.

[2025-09-25 09:04:19,066][INFO][upgrade-context]: Upgrade context written to destination path: /opt/data/extra-packages/20.15.2/upgrade-context.json

Signature verification Suceeded.

Successfully installed version: 20.15.2

vmanage3#

2.軟體啟用

使用request software activate <version>命令啟用每個Cisco sd-wan manager服務器上的升級映像。請注意，所有sd-wan管理器節點將同時重新啟動。

vmanage1# request software activate 20.15.2

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

vmanage2# request software activate 20.15.2

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

vmanage3# request software activate 20.15.2

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

3.升級確認

在啟用後15分鐘內使用request software upgrade-confirm 命令確認升級：

附註：升級後，需要手動升級配置資料庫。在重新啟動後20-25分鐘允許服務初始化。在此期間，您將看到App-server和配置資料庫服務不會自動啟動，因為它們需要手動升級過程。

4.服務狀態驗證

- 在所有節點上執行「request nms all status」以驗證服務的狀態。

- 驗證除App-server和配置資料庫之外的所有服務是否均可操作。

預期觀察結果：App-server將處於關閉狀態，並且配置資料庫將持續重新啟動。

5.配置資料庫升級

- 僅在運行配置數據庫服務的一個節點上執行配置資料庫升級。

- 成功完成後，App-server和Config-DB服務將在所有節點上重新啟動。

在一個配置資料庫節點上執行request nms configuration-db upgrade命令：

6.最終服務狀態驗證

- 在配置資料庫升級完成後等待約5分鐘。

- 在所有節點上執行「request nms all status」以驗證所有服務是否均可操作。

升級後驗證檢查

1.軟體版本驗證

驗證所有控制器是否都運行正確的軟體版本。

2.sd-wan manager服務狀態驗證

確認sd-wan manager伺服器上的所有服務均正常運行。

3.控制器間連線驗證

檢驗所有控制器之間的控制連線。

4.策略啟用驗證

確認已在sd-wan manager伺服器上正確啟用策略。

5.控制連線分佈驗證

- 驗證是否已在所有sd-wan管理器節點上正確分配了控制連線。

- 導航到Monitor > Network，然後驗證控制連線列。

6.站點級別的升級後驗證

在執行升級前檢查的所有站點上執行下列驗證測試：

a.控制連線和BFD會話驗證

show sd-wan control connections

show sd-wan bfd sessions

b.路由驗證

show ip route

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <vpn_id>

c.資料中心服務可達性

驗證與所有資料中心服務的可達性。

d.模板同步驗證

驗證升級後裝置模板是否正確連線並同步。

e.來自vSmart的策略驗證

執行「show sd-wan policy from-vsmart」以驗證策略分配。

f.使用者驗收測試

在所有經過驗證的站點上執行使用者驗收測試，以確保應用程式功能。

SD-WAN Manager群集升級過程：版本20.12.x到20.15.x

必要條件

1.控制器快照

在開始升級過程之前，建立所有SD-WAN控制器的完整快照。

2.配置資料庫備份

使用request nms configuration-db backup path <path_and_filename>命令，對配置資料庫執行備份，並將其儲存在sd-wan manager伺服器外部的位置：

3. sd-wan管理器節點上的AURA運行狀況檢查

對所有sd-wan管理器節點執行AURA運行狀況檢查，如https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/sd-wan/220514-execute-the-aura-script-on-vmanage.html中所述。

4.映像分發到sd-wan manager伺服器

將20.15.x升級映像「vmanage-20.15.3-x86_64.tar.gz」手動複製到群集中每個Cisco sd-wan manager伺服器上的a/home/admin目錄。

5.影象驗證

確認升級映像已成功複製到所有sd-wan manager伺服器上的/home/admin位置。

6.軟體庫存管理

- 在每個sd-wan manager節點上執行show software命令以驗證安裝的軟體版本。

- 確保每個sd-wan manager節點上安裝的軟體映像不超過兩個。

- 如果存在其他映像，則使用request software remove <version>命令刪除過期的已安裝映像。

輸出示例：

升級前驗證檢查

7.控制連線穩定性驗證

- 驗證所有SD-WAN控制器之間控制連線的穩定性。

- 捕獲sd-wan manager控制面板的螢幕截圖以供文檔之用。

8.現場核查

選擇代表性站點並捕獲以下日誌和輸出：

a.控制連線驗證

show sd-wan control connections

b.BFD作業階段驗證

show sd-wan bfd sessions

c.路由表驗證

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <vpn_id>

d.應用服務測試

客戶從最少五個分支機構位置執行應用程式服務測試。

9.vSmart控制器驗證

a.控制連線

執行「show control connections」以驗證每個vSmart是否與所有控制器保持控制連線。

b.OMP對等體狀態

執行「show omp peers」以驗證每個vSmart控制器上的對等體數量。

c. OMP摘要

執行「show omp summary」以驗證整體OMP狀態。

升級程式

這些高級步驟概括了升級過程：

1.軟體安裝

使用request software install <path>命令在每個Cisco sd-wan manager伺服器上安裝升級映像。不要在此階段啟用影象。

2.軟體啟用

使用request software activate <version> 命令啟用每個Cisco sd-wan manager伺服器上的升級映像。請注意，所有sd-wan管理器節點將同時重新啟動。

vmanage1# request software activate 20.15.3

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [no,yes] yes

status activate 20.15.3: successful

vmanage2# request software activate 20.15.3

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [no,yes] yes

status activate 20.15.3: successful

vmanage3# request software activate 20.15.3

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [no,yes] yes

status activate 20.15.3: successful

3.升級確認

在啟用後15分鐘內使用request software upgrade-confirm 命令確認升級。

4.服務狀態驗證

- 大約在重新啟動後30分鐘讓服務初始化。

- 在所有節點上執行「request nms all status」以驗證服務的狀態。

預期輸出：

升級後驗證檢查

1.軟體版本驗證

驗證所有控制器是否都運行正確的軟體版本。

2.sd-wan manager服務狀態驗證

確認sd-wan manager伺服器上的所有服務均正常運行。

3.控制器間連線驗證

檢驗所有控制器之間的控制連線。

4.策略啟用驗證

確認已在sd-wan manager伺服器上正確啟用策略。

5.控制連線分佈驗證

- 驗證是否已在所有sd-wan管理器節點上正確分配了控制連線。

- 導航到Monitor > Network，然後驗證控制連線列。

6.站點級別的升級後驗證

在執行升級前檢查的所有站點上執行下列驗證測試：

a.控制連線和BFD會話驗證

show sd-wan control connections

show sd-wan bfd sessions

b.路由驗證

show ip route

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <vpn_id>

c.資料中心服務可達性

驗證與所有資料中心服務的可達性。

d.模板同步驗證

驗證升級後裝置模板是否正確連線並同步。

e.來自vSmart的策略驗證

執行「show sd-wan policy from-vsmart」以驗證策略分配。

f.使用者驗收測試

在所有經過驗證的站點上執行使用者驗收測試，以確保應用程式功能。

SD-WAN Manager群集升級過程：版本20.15.x到20.18.x

必要條件

附註：基本版本必須為20.15.x才能升級到20.18.x或更新版本。如果目前的版本低於20.15.x，請先升級到20.15.x。

1.控制器快照

在開始升級過程之前，建立所有SD-WAN控制器的完整快照。

2.配置資料庫備份

使用request nms configuration-db backup path <path_and_filename>命令執行配置資料庫的備份，並將其儲存在sd-wan manager伺服器外部的位置。

3. sd-wan管理器節點上的AURA運行狀況檢查

對所有sd-wan管理器節點執行AURA運行狀況檢查，如https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/routers/sd-wan/220514-execute-the-aura-script-on-vmanage.html中所述。

4.映像複製到sd-wan manager伺服器

將20.18.x升級映像「vmanage-20.18.1-x86_64.tar.gz」複製到sd-wan manager儲存庫。

5.軟體庫存管理

- 在每個sd-wan manager節點上執行show software命令以驗證安裝的軟體版本。

- 確保每個sd-wan manager節點上安裝的軟體映像不超過兩個。

- 如果存在其他映像，則使用request software remove <version>命令刪除過期的已安裝映像。

輸出示例：

6.驗證貨櫃狀態

使用所示的命令驗證塢站容器狀態：

vmanage2# request nms container-manager dia

NMS container manager

Checking container-manager status

Listing all containers

------------------------

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES

3578e5ac3e1e sd-wan/messaging-server:0.20.0 "/entrypoint.sh" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 127.0.0.1:4222->4222/tcp, 127.0.0.1:6222->6222/tcp, 127.0.0.1:8222->8222/tcp messaging-server

e2c1e54dd48f sd-wan/olap-db:23.3.13.6 "/usr/bin/docker-ini…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 127.0.0.1:8123->8123/tcp olap-db

e3375e1c2254 sd-wan/coordination-server:3.7.1 "/docker-entrypoint.…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 127.0.0.1:2181->2181/tcp, 127.0.0.1:2888->2888/tcp, 127.0.0.1:3888->3888/tcp coordination-server

8ae9ce33bbc8 cloudagent-v2:91a62b952db9 "./entrypoint.sh" 25 minutes ago Up 25 minutes 127.0.0.1:9051-9052->9051-9052/tcp cloudagent-v2

b1a298cc3d4e sd-wan/ratelimit:latest "/usr/local/bin/rate…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 6379/tcp, 127.0.0.1:8460-8462->8460-8462/tcp ratelimit

c077a9cc59b0 sd-wan/reporting:latest "/sbin/tini -g -- py…" 25 minutes ago Up 25 minutes 80/tcp, 127.0.0.1:9080->9080/tcp reporting

07dcbc92acbb sd-wan/data-collection-agent:1.0.1 "/usr/bin/docker-ini…" 25 minutes ago Up 12 minutes (healthy) data-collection-agent

ca58a770f2dc sd-wan/vault:1.0.1 "docker-entrypoint.s…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 8200/tcp, 127.0.0.1:8201->8201/tcp vault

ca838f61299f sd-wan/service-proxy:1.27.2 "/entrypoint.sh" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) service-proxy

8c0e15c9e552 sd-wan/configuration-db:4.4.19 "/usr/bin/docker-ini…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 127.0.0.1:5000->5000/tcp, 127.0.0.1:6000->6000/tcp, 127.0.0.1:6362->6362/tcp, 127.0.0.1:6372->6372/tcp, 127.0.0.1:7000->7000/tcp, 127.0.0.1:7473-7474->7473-7474/tcp, 127.0.0.1:7687-7688->7687-7688/tcp configuration-db

671dfed47394 sd-wan/device-data-collector:1.0.0 "/bin/sh -c /vMDDC/v…" 25 minutes ago Up 12 minutes (healthy) 127.0.0.1:8129->8129/tcp device-data-collector

ceb808046e34 sd-wan/application-server:19.1.0 "/sbin/tini -g -- /e…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) application-server

dd744e0aa80f sd-wan/host-agent:1.0.1 "/entrypoint.sh pyth…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 127.0.0.1:9099->9099/tcp host-agent

972a13290a15 sd-wan/cluster-oracle:1.0.1 "/entrypoint.sh java…" 25 minutes ago Up 25 minutes (healthy) 127.0.0.1:9090->9090/tcp cluster-oracle

升級前驗證檢查

7.控制連線穩定性驗證

- 驗證所有SD-WAN控制器之間控制連線的穩定性。

- 捕獲sd-wan manager控制面板的螢幕截圖以供文檔之用。

8.現場核查

選擇代表性站點並捕獲以下日誌和輸出：

a.控制連線驗證

show sd-wan control connections

b.BFD作業階段驗證

show sd-wan bfd sessions

c.路由表驗證

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <vpn_id>

d.應用服務測試

客戶從最少五個分支機構位置執行應用程式服務測試。

9.vSmart控制器驗證

a.控制連線

執行「show control connections」以驗證每個vSmart是否與所有控制器保持控制連線。

b.OMP對等體狀態

執行「show omp peers」以驗證每個vSmart控制器上的對等體數量。

c. OMP摘要

執行「show omp summary」以驗證整體OMP狀態。

升級程式

以下是升級要遵循的高級步驟：

導覽至Maintainment > Software Upgrade > Manager > Software Image Action，然後選擇Upgrade。映像將安裝在所有三個節點上。

在所有三個節點上都成功安裝映像。

安裝完成後，啟用20.18.1映像。將重新啟動所有三個節點。

服務狀態驗證

- 大約在重新啟動後30分鐘讓服務初始化。

- 在所有節點上執行「request nms all status」以驗證服務的狀態。

預期輸出：

驗證docker容器升級後的狀態：

vmanage2# request nms container-manager dia

NMS container manager

Checking container-manager status

Listing all containers

------------------------

CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES

378d13a98478 sd-wan/messaging-server:0.20.0 "/bin/bash /entrypoi…" 9 minutes ago Up 9 minutes (healthy) 127.0.0.1:4222->4222/tcp, 127.0.0.1:6222->6222/tcp, 127.0.0.1:8222->8222/tcp messaging-server

cf4f3dae69bc sd-wan/olap-db:24.3.6.48 "/usr/bin/tini -- /e…" 10 minutes ago Up 10 minutes (healthy) 127.0.0.1:8123->8123/tcp, 127.0.0.1:9363->9363/tcp olap-db

e6af832a551d sd-wan/configuration-db:4.4.38 "/usr/bin/tini -g --…" 10 minutes ago Up 10 minutes (healthy) 127.0.0.1:2004->2004/tcp, 127.0.0.1:5000->5000/tcp, 127.0.0.1:6000->6000/tcp, 127.0.0.1:6362->6362/tcp, 127.0.0.1:6372->6372/tcp, 127.0.0.1:7000->7000/tcp, 127.0.0.1:7473-7474->7473-7474/tcp, 127.0.0.1:7687-7688->7687-7688/tcp configuration-db

3ff5a7f12bbd sd-wan/coordination-server:3.8.4 "/docker-entrypoint.…" 10 minutes ago Up 10 minutes (healthy) 127.0.0.1:2181->2181/tcp, 127.0.0.1:2888->2888/tcp, 127.0.0.1:3888->3888/tcp, 127.0.0.1:4888->4888/tcp coordination-server

e065840d7736 sd-wan/application-server:24.0.1 "/usr/bin/tini -g --…" 3 days ago Up 11 minutes (healthy) base-application-server

3bdf71f009e9 sd-wan/cluster-orchestrator:1.0.1 "/entrypoint.sh" 3 days ago Up 11 minutes (healthy) 127.0.0.1:9090->9090/tcp, 127.0.0.1:9099->9099/tcp cluster-orchestrator

4c06c0be3efe sd-wan/vault:1.0.1 "docker-entrypoint.s…" 3 days ago Up 11 minutes (healthy) 8200/tcp, 127.0.0.1:8201-8202->8201-8202/tcp vault

升級後驗證檢查

1.軟體版本驗證

驗證所有控制器是否都運行正確的軟體版本。

2.sd-wan manager服務狀態驗證

確認sd-wan manager伺服器上的所有服務均正常運行。

3.控制器間連線驗證

檢驗所有控制器之間的控制連線。

4.策略啟用驗證

確認已在sd-wan manager伺服器上正確啟用策略。

5.控制連線分佈驗證

- 驗證是否已在所有sd-wan管理器節點上正確分配了控制連線。

- 導航到Monitor > Network，然後驗證控制連線列。

6.站點級別的升級後驗證

在執行升級前檢查的所有站點上執行下列驗證測試：

a.控制連線和BFD會話驗證

show sd-wan control connections

show sd-wan bfd sessions

b.路由驗證

show ip route

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <vpn_id>

c.資料中心服務可達性

驗證與所有資料中心服務的可達性。

d.模板同步驗證

驗證升級後裝置模板是否正確連線並同步。

e.來自vSmart的策略驗證

執行「show sd-wan policy from-vsmart」以驗證策略分配。

f.使用者驗收測試

在所有經過驗證的站點上執行使用者驗收測試以確保應用程式功能。