目錄

簡介

必要條件

需求

建立Webhook URL終結點

採用元件

設定

驗證

疑難排解

相關資訊

簡介

本文檔介紹如何使用Cisco SDWAN-Manager的警報通知通過webhook傳送到思科Webex Teams頻道。

必要條件

需求

建立Webhook URL終結點

從https://apphub.webex.com為Cisco Webex建立傳入webhook，以配置要傳送到Cisco Webex Teams通道的Cisco SDWAN-Manager警報通知。

1:按一下Connect(連接)。

2:建立Webhook名稱和新空間(例如：Webex中的Webhook通知)。然後，從下拉選單中選擇Webhook通知空間，然後按一下ADD。

3:Webhook URL 終結點已建立。

採用元件

本檔案就是基於這些軟體和硬體版本。

- Cisco Catalyst SD-WAN管理員版本20.15.3.1

設定

1.在Cisco SD-WAN Manager選單上。導覽至Monitor > Logs > Alarms > Alarm Notifications > Add Alarm Notifications。

- 通知：已建立通知的名稱。

- 警報型別：

- 對象型別：選擇Devices。

- 對象清單：選擇ALL或單獨裝置。

- 嚴重性:All.

- 型別：All或Select需要的。

- 交付方式：

- 選擇WebHook。

- 為Webhook選擇通道：

- 從下拉選單中選擇Cisco Webex。

- WebHook URL:從傳入Webhooks應用複製URL。

- Webhook閾值：4

- 完成後，按一下Add Notifications。

驗證

- 驗證警報通知是否已轉發到Cisco Webex Teams頻道(頻道名稱：「Webhook通知」)。

疑難排解

如果Webhook整合有任何問題，請檢查日誌。登入到Cisco SDWAN-Manager外殼，轉到cd /var/log/nms目錄並檢查vmanage-server.log檔案。

工作示例：

- 如果您收到204狀態代碼，則表示已成功傳送和處理webhook。

vmanage_1# vsh

vmanage_1:~$ cd /var/log/nms

vmanage_1:/var/log/nms$ tail -f  vmanage-server.log | grep webhook

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-9) || Response status code after sending webhook: 204

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-11) || Response status code after sending webhook: 204

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-10) || Response status code after sending webhook: 204

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-12) || Response status code after sending webhook: 204

非工作示例：

- 如果您收到404響應代碼，則表示終端URL不正確。

vmanage_1:/var/log/nms$ tail -f  vmanage-server.log | grep webhook

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-13) || Response status code after sending webhook: 404

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-14) || Response status code after sending webhook: 404

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-15) || Response status code after sending webhook: 404

[] [vmanage_1] [NotificationsConsumer] (pool-53-thread-1) || Response status code after sending webhook: 404

相關資訊

技術支援與文件 - Cisco Systems